en	Last Known Good
de	Letztes bekanntes gutes Produkt

en	Number of Standard Deviations
de	Anzahl der Standardabweichungen

en	Any value that is this many standard deviations above the average will be excluded. A good number will be dependent on the type of data to be operated on. We recommend a number no lower than 5 Standard Deviations.
de	Jeder Wert, der so viele Standardabweichungen über dem Durchschnitt liegt, wird ausgeschlossen. Eine gute Anzahl ist abhängig von der Art der zu verwaltenden Daten. Wir empfehlen eine Zahl von nicht weniger als 5 Standardabweichungen.

en	Variance Percentage
de	Abweichungsprozentsatz in Prozent

en	This value represents the percentage above the adjusted sample average once outliers have been removed from the sample. For example, a Variance Percentage of 100%% on an adjusted average of 50 would remove any sample above the quantity of 100 from the graph.
de	Dieser Wert stellt den Prozentsatz über dem angepassten Stichprobenmittelwert dar, sobald Ausreißer aus der Stichprobe entfernt wurden. Ein Varianzprozentsatz von 100%% bei einem angepassten Durchschnitt von 50 würde beispielsweise jede Probe über der Menge von 100 aus dem Diagramm entfernen.

en	Variance Number of Outliers
de	Abweichung Anzahl der Ausreißer

en	This value represents the number of high and low average samples will be removed from the sample set prior to calculating the Variance Average. If you choose an outlier value of 5, then both the top and bottom 5 averages are removed.
de	Dieser Wert stellt die Anzahl der hohen und niedrigen Durchschnittswerte dar, die vor der Berechnung des Varianzmittelwerts aus dem Stichprobensatz entfernt werden. Wenn Sie einen Ausreißerwert von 5 wählen, werden sowohl der obere als auch der untere Durchschnitt entfernt.

en	%d High/Low Samples
de	%d Hohe/Niedrige Stichproben

en	Max Kills Per RRA
de	Maximale Tötungen pro RRA

en	This value represents the maximum number of spikes to remove from a Graph RRA.
de	Dieser Wert stellt die maximale Anzahl von Spitzen dar, die aus einem Graphen-RRA entfernt werden müssen.

en	Absolute Maximum Value

en	This value represents the maximum raw value of any data point to remove from a Graph RRA.
de	Dieser Wert stellt die maximale Anzahl von Spitzen dar, die aus einem Graphen-RRA entfernt werden müssen.

en	1 Thousand
de	%d Thread

en	10 Thousand

en	100 Thousand

en	1 Million

en	2.5 Million (20 Megabits)

en	7.5 Million (60 Megabits)

en	10 Million

en	12.5 Million (100 Megabits)

en	31.3 Million (250 Megabits)

en	75 Million (600 Megabits)

en	100 Million

en	125 Million (1 Gigabit)

en	1 Billion

en	1.25 Billion (10 Gigabits)

en	12.5 Billion (100 Gigabits)

en	DS Filter
de	Filter

en	Specifies the DSes inside an RRD upon which Spikekill will operate. A string of comma-separated values that contains index numbers or names of desired DSes. If left blank, all DSes will match. An example is "5,traffic_*", which would match DS index 5 as well as any DS whose name begins with "traffic_".

en	RRDfile Backup Directory
de	RRDfile Backup Verzeichnis

en	If this directory is not empty, then your original RRDfiles will be backed up to this location.
de	Wenn dieses Verzeichnis nicht leer ist, werden Ihre ursprünglichen RRD-Dateien an diesem Ort gesichert.

en	Batch Spike Kill Settings
de	Einstellungen für die Chargenspitzen-Killung

en	Removal Schedule
de	Zeitplan für die Entfernung

en	Do you wish to periodically remove spikes from your graphs? If so, select the frequency below.
de	Möchten Sie regelmäßig Spikes aus Ihren Diagrammen entfernen? Wenn ja, wählen Sie die untenstehende Frequenz.

en	Once a Day
de	Einmal täglich

en	Base Time
de	Basiszeit

en	The Base Time for Spike removal to occur. For example, if you use '12:00am' and you choose once per day, the batch removal would begin at approximately midnight every day.
de	Die Basiszeit für die Entfernung des Spike. Wenn Sie beispielsweise "12:00 Uhr" verwenden und einmal täglich wählen, beginnt die Chargenentnahme jeden Tag gegen Mitternacht.

en	Graph Templates to Spike Kill
de	Grafikvorlagen für Spike Kill

en	When performing batch spike removal, only the templates selected below will be acted on.
de	Bei der Durchführung der Chargenspitzenentfernung werden nur die unten ausgewählten Vorlagen berücksichtigt.

en	Backup Retention
de	Datenspeicherung

en	When SpikeKill kills spikes in graphs, it makes a backup of the RRDfile. How long should these backup files be retained?
de	Wenn SpikeKill Spitzen in Diagrammen beendet, wird eine Sicherungskopie der RRD-Datei erstellt. Wie lange sollten diese Sicherungsdateien aufbewahrt werden?

en	Which Graph mode you want displayed by default when you first visit the Graphs page?
de	Welcher Grafikmodus soll standardmäßig angezeigt werden, wenn Sie zum ersten Mal die Seite Grafiken aufrufen?

en	TimeZone Support
de	MySQL - TimeZone Unterstützung

en	How would you like Cacti to present dates? This setting will also change the way that Cacti Graphs dates are represented.

en	Cacti Server Timezone
de	Kakteen-Server v%s - Wartung

en	My Browsers Timezone

en	Defines the preferred GUI language.
de	Definiert die bevorzugte GUI-Sprache.

en	Hide Disabled
de	Deaktiviert ausblenden

en	Hides Disabled Devices and Graphs when viewing outside of Console tab.
de	Blendet deaktivierte Geräte und Grafiken aus, wenn sie außerhalb der Registerkarte Konsole angezeigt werden.

en	Show Device Aggregates
de	Zeige Details des Zielsystemes

en	If a Device Data Source is included in an Aggregate Graph, show that Graph along with other Device Graphs
de	Wenn eine Gerätedatenquelle in einem Aggregatdiagramm enthalten ist, zeigen Sie dieses Diagramm zusammen mit anderen Gerätediagrammen an

en	Enable Horizontal Scrolling
de	Aktivieren Sie das horizontale Scrollen

en	Enable Horizontal Scrolling of Tables, Disabling Responsive Column Visibility.
de	Aktivieren Sie das horizontale Scrollen von Tabellen und deaktivieren Sie die Sichtbarkeit der ansprechenden Spalten.

en	The date format to use in Cacti.
de	Das Datumsformat, das in Kakteen verwendet wird.

en	The date separator to be used in Cacti.
de	Das Datumstrenner, das in Kakteen verwendet werden soll.

en	Preview Graphs Per Page
de	Vorschau von Diagrammen pro Seite

en	Default Time Range
de	Standardzeitbereich

en	The default RRA to use in rare occasions.
de	Die Standard-RRA, die in seltenen Fällen verwendet wird.

en	The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data.
de	Die standardmäßige Zeitspanne, die beim Anzeigen von Diagrammen und anderen zeitspezifischen Daten angezeigt wird.

en	Default Timeshift
de	Standardzeitverschiebung

en	The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data.
de	Die standardmäßige Zeitverschiebung, die beim Anzeigen von Grafiken und anderen zeitspezifischen Daten angezeigt wird.

en	When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future'
de	Wenn Sie Diagramme anzeigen, lassen Sie zu, dass die Diagrammdaten "auf die Zukunft" ausgedehnt werden.

en	Which portions of Cacti display Thumbnails by default.
de	Welche Teile von Kakteen standardmäßig Miniaturansichten anzeigen.

en	Preview Thumbnail Columns
de	Vorschau der Miniaturansichtsspalten

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode.
de	Die Anzahl der Spalten, die bei der Anzeige von Miniaturansichtsgrafiken im Vorschaumodus verwendet werden.

en	Tree View Thumbnail Columns
de	Baumansicht Miniaturansichtsspalten

en	The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode.
de	Die Anzahl der Spalten, die bei der Anzeige von Miniaturansichtsgrafiken im Baummodus verwendet werden.

en	The height of Thumbnail graphs in pixels.
de	Die Höhe der Miniaturansichtsgrafiken in Pixeln.

en	The width of Thumbnail graphs in pixels.
de	Die Breite der Miniaturansichtsgrafiken in Pixeln.

en	Default Tree
de	Standardbaum

en	Graphs Per Page
de	Diagramme pro Seite

en	Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree.
de	Wählen Sie aus, ob die von einem Gerät auf dem Baum verwendeten Grafikvorlagen und Datenabfragen erweitert werden sollen.

en	Tree History
de	Kennwortverlauf

en	If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, speichert Cacti Ihren Baumverlauf zwischen den Anmeldungen und der Rückkehr zur Seite "Diagramme".

en	Realtime View Mode
de	Echtzeit-Ansichtsmodus

en	How do you wish to view Realtime Graphs?
de	Wie möchten Sie Echtzeit-Grafiken anzeigen?

en	System Setting
de	Einstellungen für System Log

en	Auto Log Out Time
de	Automatische Abmeldung

en	For users with Console access only, how long this user can stay logged in before being automatically logged out. Note that if you have not been active in more than an hour, you may have to refresh your browser. Also note that this setting has no affect when Authentication Cookies are enabled.
de	Nur für Benutzer mit Konsolenzugriff, wie lange dieser Benutzer angemeldet bleiben kann, bevor er automatisch abgemeldet wird. Beachten Sie, dass Sie Ihren Browser möglicherweise aktualisieren müssen, wenn Sie länger als eine Stunde nicht aktiv waren. Beachten Sie auch, dass diese Einstellung keine Auswirkungen hat, wenn Authentifizierungs-Cookies aktiviert sind.

en	You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started.
de	Du bist jetzt eingeloggt in Kakteen. Sie können diese grundlegenden Schritte befolgen, um loszulegen.

en	Create devices for network
de	Geräte erstellen für Netzwerk

en	Create graphs for your new devices
de	Grafiken erstellen für Ihre neuen Geräte

en	View your new graphs
de	Ansicht Ihre neuen Grafiken

en	Remote Data Collector Status:
de	Status des entfernten Datensammlers:

en	Number of Offline Records:
de	Anzahl der Offline-Sätze:

en	NOTE: You are logged into a Remote Data Collector. When 'online', you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services 'On Demand Updating' feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is 'offline', the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating.
de	HINWEIS: Sie sind bei einem Remote Data Collector angemeldet. Wenn Sie 'online' sind, können Sie einen Großteil der Hauptkakteen-Website ansehen und steuern, als wären Sie bei ihr angemeldet. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass Remote-Datensammler die Performance Boosting Services 'On Demand Updating' der Kakteen nutzen müssen, und wir empfehlen immer die Verwendung der Wirbelsäule. Wenn der Remote Data Collector 'offline' ist, enthält die Remote Data Collectors Web Site viel weniger Informationen. Es werden jedoch alle Updates zwischengespeichert, bis die Hauptkakteen-Datenbank und der Webserver erreichbar sind. Dann wird die Ausgabe der Boost-Tabelle zur Aktualisierung in die Hauptkakteen-Datenbank zurückgeladen.

en	NOTE: None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in 'online' mode.
de	HINWEIS: Keines der Core Cacti Plugins wurde bisher neu entwickelt, um mit Remote Data Collectors zu arbeiten. Daher funktionieren Plugins wie MacTrack und HMIB, die einen direkten Zugriff auf Geräte erfordern, derzeit nicht mit Remote Data Collectors. Plugins wie Thold funktionieren jedoch, solange sich der Remote Data Collector im 'online' Modus befindet.

en	Path for %s
de	Pfad für %s

en	New Poller
de	Neuer Poller

en	Cacti Install Help
de	Aktiv/installiert

en	Cacti Server v%s - Maintenance
de	Kakteen-Server v%s - Wartung

en	Cacti Server v%s - Installation Wizard
de	Kakteen-Server v%s - Installationsassistent

en	Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work.
de	Bitte warten Sie, während das Installationssystem für Cacti Version %s initialisiert wird. Sie müssen JavaScript aktiviert haben, damit dies funktioniert.

en	FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 7.4 or later.
de	FATAL: Wir können mit dieser Installation nicht fortfahren. Um Cacti zu installieren, muss PHP in der Version 5.4 oder höher sein.

en	See the PHP Manual: JavaScript Object Notation.
de	Siehe PHP-Handbuch: JavaScript Objekt Notation.

en	The php-json module must also be installed.
de	Die Version von RRDtool, die Sie installiert haben.

en	See the PHP Manual: Disable Functions.
de	Siehe PHP-Handbuch: Disable Functions.

en	The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked.
de	Die Funktionen shell_exec() und/oder exec() sind derzeit blockiert.

en	Display Graphs from this Aggregate
de	Grafiken aus diesem Aggregat anzeigen

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates.
de	Die Diagramme, die für das untenstehende Aggregatdiagramm ausgewählt wurden, stellen Diagramme aus mehreren Diagrammvorlagen dar. Aggregat unterstützt nicht die Erstellung von Aggregatdiagrammen aus mehreren Diagrammvorlagen.

en	The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs.
de	Die für den Aggregatgraph ausgewählten Diagramme verwenden keine Grafikvorlagen. Aggregat unterstützt nicht die Erstellung von Aggregatdiagrammen aus nicht vordefinierten Diagrammen.

en	There was some error in MySQL/MariaDB. Can not continue.

en	You must pass at least a single Graph to this function
de	Sie müssen mindestens ein Diagramm auswählen, das zu einem Bericht hinzugefügt werden soll.

en	GPrint
de	GDrucken

en	Aggregate Items are not modifiable
de	Aggregatelemente sind nicht änderbar.

en	Aggregate Items are not editable
de	Aggregatelemente sind nicht editierbar.

en	No Matching Devices
de	Keine passenden Geräte

en	A blue font color indicates that the rule will be applied to the objects in question. Other objects will not be subject to the rule.
de	Eine blaue Schriftfarbe zeigt an, dass die Regel auf die betreffenden Objekte angewendet wird. Andere Objekte unterliegen nicht der Regel.

en	Matching Objects [ %s ]&nbsp;
de	Abgleiche Objekte [ %s ]

en	There are no Objects that match this rule.
de	Es gibt keine Objekte, die dieser Regel entsprechen.

en	Error in data query
de	Fehler in Datenabfrage.

en	Matching Items
de	Passende Artikel

en	Resulting Branch
de	Resultierender Zweig

en	Show Matching Device SQL Query
de	Keine passenden Geräte

en	No Device Selection Criteria
de	Keine Kriterien für die Geräteauswahl

en	Show Matching Objects SQL Query
de	Abgleich der Objekte

en	No Graph Creation Criteria
de	Keine Kriterien für die Grafikerstellung

en	Warning matching Graph Rule returned no matches

en	Propagate Change
de	Änderung propagieren

en	Search Pattern
de	Suchmuster

en	No Tree Creation Criteria
de	Keine Kriterien für die Erstellung von Bäumen

en	Device Match Rule
de	Geräteabgleichsregel

en	Create Graph Rule
de	Grafikregel erstellen

en	Graph Match Rule
de	Graphische Übereinstimmungsregel

en	Create Tree Rule (Device)
de	Baumregel (Gerät) anlegen

en	Create Tree Rule (Graph)
de	Baumregel erstellen (Grafik)

en	Rule Item [edit rule item for %s: %s]
de	Regelposition [Regelposition bearbeiten für %s: %s]

en	Rule Item [new rule item for %s: %s]
de	Regelposition[neuer Regelposition für %s: %s]

en	Added by Cacti Automation
de	Hinzugefügt von Cacti Automation

en	ERROR: IP ranges in the form of range1-range2 are no longer supported.
de	FEHLER: IP-Bereiche in Form von range1-range2 werden nicht mehr unterstützt.

en	The file is too big.

en	Incomplete file transfer.

en	No file uploaded.
de	Keine Datei ausgewählt

en	Temporary folder missing.

en	Failed to write file to disk

en	File upload stopped by extension

en	Invalid file extension.

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s!

en	Imported
de	Daten importieren

en	Updated
de	Aktualisieren

en	Automation Network SNMP Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network SNMP Option %s!
de	SNMP-Optionen für die Automatisierung

en	Automation Network SNMP Option %s Failed!
de	SNMP-Optionen für die Automatisierung

en	The Automation Network Rule does not include any SNMP Options!

en	The Automation Network Rule import columns do not match the database schema

en	The Device Template related to the Network Rule is not loaded in this Cacti System. Please edit this Network and set the Device Template, or Import the Device Template and then re-import this Automation Rule.

en	Unknown Device Template
de	Unbekannte Vorlage

en	Automation Network Rule '%s' %s!
de	Standard-Automatisierungsnetzwerk

en	Automation Network Rule '%s' %s Failed!

en	Automation Network Rule Import data is either for another object type or not JSON formatted.

en	Template column '
de	Vorlagenrichtlinie

en	Remote Poller %s is Down, you will need to perform a FullSync once it is up again

en	ERROR: Device ID is Blank
de	FEHLER: Geräte-ID ist leer

en	ERROR: Device[
de	FEHLER: Gerät[

en	ERROR: Failed to connect to remote collector.
de	FEHLER: Die Verbindung zum entfernten Kollektor konnte nicht hergestellt werden.

en	Device is Disabled
de	Gerät ist deaktiviert

en	Device Availability Check Bypassed
de	Geräteverfügbarkeitsprüfung Bypassed

en	SNMP not in use
de	SNMP nicht in Gebrauch

en	SNMP error
de	SNMP-Fehler

en	No session
de	Sitzung

en	No Ping or SNMP Availability Check in Use
de	Keine Ping- oder SNMP-Verfügbarkeitsprüfung im Einsatz

en	Device:(Hide Disabled)
de	Gerät ist deaktiviert

en	Graph:(%s%s)
de	Diagramm:

en	Device:(%s%s)
de	Zielsystem:

en	Template:(%s%s)
de	Schablone:

en	Graph+Device+Template:(%s%s)
de	Zielsystem Schablone:

en	Device+Template:(%s%s)
de	Zielsystem Schablone:

en	Restricted By:
de	Eingeschränkt

en	Granted By:
de	Zugriff gewährt

en	Your account has been locked. Please contact your Administrator.
de	Zugriff verweigert, bitte kontaktieren Sie Ihren Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login Disabled.
de	Zugriff verweigert, Benutzerkonto deaktiviert.

en	Access Denied! Login Failed.
de	Zugriff verweigert, Benutzerkonto deaktiviert.

en	%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti.
de	%s, die vom Webserver authentifiziert werden, aber sowohl Template- als auch Gastbenutzer sind in Cacti nicht definiert.

en	Access Denied! LDAP Search Error: %s
de	LDAP-Suchfehler: %s

en	Access Denied! LDAP Error: %s
de	LDAP-Fehler: %s

en	Access Denied! No password provided by user.
de	Zugriff verweigert! Kein Passwort vom Benutzer bereitgestellt.

en	LDAP Search Error: %s
de	LDAP-Suchfehler: %s

en	Access Denied! Template user id %s does not exist. Please contact your Administrator.
de	Zugriff verweigert, bitte kontaktieren Sie Ihren Cacti Administrator.

en	Access Denied! Login failed.
de	Zugriff verweigert, Benutzerkonto deaktiviert.

en	Your Cacti administrator has forced complex passwords for logins and your current Cacti password does not match the new requirements. Therefore, you must change your password now.
de	Ihr Cacti-Administrator hat komplexe Kennwörter für Anmeldungen erzwungen, und Ihr aktuelles Cacti-Kennwort entspricht nicht den neuen Anforderungen. Daher müssen Sie jetzt Ihr Passwort ändern.

en	Password must be at least %d characters!
de	Das Passwort muss mindestens %d Zeichen enthalten!

en	Your password must contain at least 1 numerical character!
de	Dein Passwort muss mindestens 1 numerische Zeichen enthalten!

en	Your password must contain a mix of lower case and upper case characters!
de	Dein Passwort muss eine Mischung aus Kleinbuchstaben und Großbuchstaben enthalten!

en	Your password must contain at least 1 special character!
de	Dein Passwort muss mindestens 1 Sonderzeichen enthalten!

en	This password appears to be a well known password, please use a different one

en	Cacti Login Failure
de	Kakteenprotokoll gelöscht

en	Authentication was previously not set. Attempted to set to Local Authentication, but no Administrative account was found.
de	Die Authentifizierung war zuvor nicht eingestellt. Es wurde versucht, die lokale Authentifizierung festzulegen, aber es wurde kein Administratorkonto gefunden.

en	Unknown error
de	Unbekannter Sec

en	ERROR: Unable to find user
de	Benutzer können nicht gefunden werden DN

en	2FA failed to be disabled
de	Filter auf Tabelle anwenden

en	2FA is now disabled
de	Yükleme dizini salt okunur. Lütfen desteğe başvurun

en	2FA secret failed to be generated/updated

en	2FA secret has needs verification
de	Löschungsbestätigung

en	ERROR: Code was not verified, please try again

en	2FA has been enabled and verified

en	%s MBytes
de	%d MByte

en	%s KBytes
de	%s GBytes

en	%s Bytes
de	%s GBytes

en	%s - WEBUI NOTE: Cacti Log Cleared from Web Management Interface.
de	%s - WEBUI HINWEIS: Das Kakteenprotokoll wurde von der Web Management Oberfläche gelöscht.

en	Click 'Continue' to purge the Log File.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
de	Klicken Sie auf'Weiter', um die Protokolldatei zu bereinigen.<br><br><br><br><br>Hinweis: Wenn die Protokollierung sowohl auf Kakteen als auch auf Syslog eingestellt ist, bleiben die Protokollinformationen in Syslog.

en	Purge Log
de	Reinigungsprotokoll

en	Log Filters
de	Protokollfilter

en	- Admin Filter active
de	- Admin-Filter aktiv

en	- Admin Unfiltered
de	- Admin ungefiltert

en	- Admin view
de	- Admin-Ansicht

en	Log [Total Lines: %d %s - Filter active]
de	Protokoll[Gesamtzeilen: %d %s - Filter aktiv]

en	Log [Total Lines: %d %s - Unfiltered]
de	Protokoll[Gesamtzeilen: %d %s - ungefiltert]

en	Head Lines
de	%d Zeilen

en	Tail Lines
de	Heckleinen

en	Warnings++
de	Warnungen

en	Errors++
de	Fehler

en	AutoM8
de	Auto

en	Non Stats
de	Keine Angabe

en	Device Up/Down
de	Geräte mit

en	Recaches
de	Spiele

en	Matches
de	Spiele

en	Does Not Match
de	Passwörter stimmen nicht überein

en	Automation Execution for Data Query complete
de	Automatisierung Ausführung für Datenabfrage abgeschlossen

en	Plugin Hooks complete
de	Plugin-Haken komplett

en	Running Data Query [%s].
de	Laufende Datenabfrage[%s].

en	Found Type = '%s' [%s].
de	Gefundener Typ ='%s'[%s].

en	Unknown Type = '%s'.
de	Unbekannter Typ ='%s'.

en	WARNING: Sort Field Association has Changed. Re-mapping issues may occur!
de	WARNUNG: Die Sortierfeldzuordnung hat sich geändert. Es können Probleme beim Re-mapping auftreten!

en	Update Data Query Sort Cache complete
de	Update Datenabfrage Sortier-Cache abgeschlossen

en	Found %s Local Data ID's to Verify
de	%s Tabellen zum Konvertieren gefunden

en	Index Change Detected! CurrentIndex: %s, PreviousIndex: %s
de	Indexänderung erkannt! Aktueller Index: %s, PreviousIndex: %s

en	Transient Index Removal Detected! PreviousIndex: %s. No action taken.
de	Indexentfernung erkannt! PreviousIndex: %s

en	Index Removal Detected! PreviousIndex: %s
de	Indexentfernung erkannt! PreviousIndex: %s

en	Verification of %s Local Data ID's Complete
de	Indexzuordnung mit lokalen Daten abgeschlossen

en	Found Changed %s and %s Orphaned Local Data ID's to Re-map.
de	Gefunden Geänderte%s und%s verwaiste lokale Daten-IDs wurden neu zugeordnet.

en	Done remapping Graphs to their new Indexes
de	Umschlüsselung von Graphen auf ihre neuen Indizes

en	Done updating Data Source Title Cache
de	In Daten-Schablone umwandeln

en	Done updating Graph Title Cache
de	Aktualisierung des Graphentitel-Cache abgeschlossen

en	Index Association with Local Data complete
de	Indexzuordnung mit lokalen Daten abgeschlossen

en	Update Re-Index Cache complete. There were %s index changes, and %s orphaned indexes.
de	Aktualisierung des Re-Index-Cache abgeschlossen. Es gab

en	Update Poller Cache for Query complete
de	Update Poller Cache für Query abgeschlossen

en	No Index Changes Detected, Skipping Re-Index and Poller Cache Re-population
de	Keine Indexänderungen erkannt, Re-Index und Poller-Cache übersprungen, Wiederbelegung wiederhergestellt

en	Automation Executing for Data Query complete
de	Automatisierung Ausführung für Datenabfrage abgeschlossen

en	Plugin hooks complete
de	Plugin-Haken komplett

en	Checking for Sort Field change. No changes detected.
de	Überprüfung auf Sortierfeldänderung. Es wurden keine Änderungen festgestellt.

en	Detected New Sort Field: '%s' Old Sort Field '%s'
de	Erkanntes neues Sortierfeld: '%s' Altes Sortierfeld '%s'.

en	ERROR: New Sort Field not suitable. Sort Field will not change.
de	FEHLER: Neues Sortierfeld nicht geeignet. Das Sortierfeld ändert sich nicht.

en	New Sort Field validated. Sort Field be updated.
de	Neues Sortierfeld bestätigt. Sortierfeld aktualisiert werden.

en	Could not find data query XML file at '%s'
de	Die XML-Datei zur Datenabfrage konnte nicht gefunden werden unter '%s'.

en	Found data query XML file at '%s'
de	Gefundene Datenabfrage-XML-Datei bei'%s'.

en	Invalid field <index_order>%s</index_order>
de	Ungültiges Feld <index_order>%s</index_order>

en	Must contain <direction>input</direction> or <direction>input-output</direction> fields only
de	Muss nur Felder enthalten, die <direction>input</direction> oder <direction>input-output</direction> enthalten.

en	Data Query returned no indexes.
de	FEHLER: Data Query lieferte keine Indizes.

en	<arg_num_indexes> exists in XML file but no data returned., 'Index Count Changed' not supported
de	<arg_num_indexes> fehlt in der XML-Datei,'Index Count Changed' wird nicht unterstützt.

en	Executing script for num of indexes '%s'
de	Ausführendes Skript für die Anzahl der Indizes '%s'.

en	Found number of indexes: %s
de	Anzahl der gefundenen Indizes: %s

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' not supported
de	<arg_num_indexes> fehlt in der XML-Datei,'Index Count Changed' wird nicht unterstützt.

en	<arg_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting arg_index entries
de	<arg_num_indexes> fehlt in der XML-Datei, 'Index Count Changed' wird durch Zählen von arg_index-Einträgen emuliert.

en	ERROR: Data Query returned no indexes.
de	FEHLER: Data Query lieferte keine Indizes.

en	Executing script for list of indexes '%s', Index Count: %s
de	Ausführendes Skript für die Liste der Indizes '%s', Indexanzahl: %s

en	Click to show Data Query output for 'index'
de	Klicken Sie hier, um die Ausgabe der Datenabfrage für den'index' anzuzeigen.

en	Found index: %s
de	Index gefunden: %s

en	Click to show Data Query output for field '%s'
de	Klicken Sie hier, um die Datenabfrageausgabe für das Feld'%s' anzuzeigen.

en	Sort field returned no data for field name %s, skipping
de	Das Sortierfeld lieferte keine Daten. Re-Index kann nicht fortgesetzt werden.

en	Executing script query '%s'
de	Skriptabfrage ausführen '%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s
de	Index des gefundenen Elements[%s='%s']: %s

en	Total: %f, Delta: %f, %s
de	Gesamt: %f, Delta: %f, %s, %s

en	Invalid host_id: %s
de	Ungültige host_id: %s

en	Auto Bulk Walk Size Selected.
de	Auto-Bulk-Walk-Größe ausgewählt.

en	Failed to load SNMP session.
de	SNMP-Sitzung konnte nicht geladen werden.

en	Tested Bulk Walk Size %d with a response of %2.4f.
de	Getestete Bulk-Walk-Größe %d mit einer Antwort von %2.4f.

en	Bulk Walk Size selected was %d.
de	Die ausgewählte Bulk-Walk-Größe war %d.

en	Saving Bulk Walk Size to Device.
de	Speichern der Bulk-Walk-Größe auf dem Gerät.

en	Bulk Walk Size is fixed at %d.
de	Die Bulk-Walk-Größe ist auf %d festgelegt.

en	Executing SNMP get for num of indexes @ '%s' Index Count: %s
de	Ausführen von SNMP get für die Anzahl der Indizes @'%s' Index Count: %s

en	<oid_num_indexes> missing in XML file, 'Index Count Changed' emulated by counting oid_index entries
de	<oid_num_indexes> fehlt in der XML-Datei, 'Index Count Changed' wird durch Zählen von oid_index-Einträgen emuliert.

en	Executing SNMP walk for list of indexes @ '%s' Index Count: %s
de	Ausführen von SNMP-Walk für die Liste der Indizes @'%s' Index Count: %s

en	Index found at OID: '%s' value: '%s'
de	Index gefunden bei OID: '%s' Wert: '%s' Wert: '%s'.

en	List of indexes filtered by value @ '%s' Index Count: %s
de	Filtern der Liste der Indizes @'%s' Index Count: %s

en	Filtered Index by value found at OID: '%s' value: '%s'
de	Gefilterter Index gefunden bei OID: '%s' Wert: '%s' Wert: '%s'.

en	Filtering list of indexes @ '%s' Index Count: %s
de	Filtern der Liste der Indizes @'%s' Index Count: %s

en	Filtered Index found at OID: '%s' value: '%s'
de	Gefilterter Index gefunden bei OID: '%s' Wert: '%s' Wert: '%s'.

en	Fixing wrong 'method' field for '%s' since 'rewrite_index' or 'oid_suffix' is defined
de	Korrektur des falschen Feldes'Methode' für'%s', da'rewrite_index' oder'oid_suffix' definiert ist.

en	Inserting index data for field '%s' [value='%s']
de	Einfügen von Indexdaten für das Feld'%s' [value='%s']

en	Found OID rewrite rule: 's/%s/%s/'
de	Gefundene OID-Rewrite-Regel:'s/%s/%s/%s/'.

en	oid_rewrite at OID: '%s' new OID: '%s'
de	oid_rewrite bei OID: '%s' neue OID: '%s' neue OID: '%s'.

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='%s']
de	Ausführen von SNMP get for data @ '%s' [value='%s']]

en	Field '%s' %s
de	Feld'%s' %s %s %s

en	Executing SNMP get for %s oids (%s)
de	Ausführen von SNMP get for %s oids (%s)

en	Sort field returned no data for OID[%s], skipping.
de	Das Sortierfeld lieferte keine Daten. Re-Index für OID[%s] kann nicht fortgesetzt werden.

en	Found result for data @ '%s' [value='%s']
de	Ergebnis für Daten gefunden @'%s' [value='%s']

en	Setting result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
de	Ergebnis für Daten einstellen @'%s' [key='%s', value='%s']

en	Skipped result for data @ '%s' [key='%s', value='%s']
de	Übersprungenes Ergebnis für Daten @'%s' [key='%s', value='%s']

en	Got SNMP get result for data @ '%s' [value='%s'] (index: %s)
de	Got SNMP get Ergebnis für Daten @ '%s' [value='%s'] (Index: %s)

en	Executing SNMP get for data @ '%s' [value='$value']
de	Ausführen von SNMP get for data @ '%s' [value='$value']]

en	No index[%s] in value_index_parse, skipping.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from %s]
de	Index des gefundenen Elements[%s='%s']: %s [von %s]

en	Found OCTET STRING '%s' decoded value: '%s'
de	Gefundener OCTET STRING '%s' dekodierter Wert: '%s'.

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid parse]
de	Index des gefundenen Elements[%s='%s']: %s[aus regexp oid parse]

en	Found item [%s='%s'] index: %s [from regexp oid value parse]
de	Index des gefundenen Elements[%s='%s']: %s[von regexp oid value parse]

en	Bogus rewrite_value item found, index='%s'

en	Could not parse translation map (rewrite_value)

en	rewrite_value: '%s' => '%s'
de	oid_rewrite bei OID: '%s' neue OID: '%s' neue OID: '%s'.

en	Update graph data query cache complete
de	Update Datenabfrage Sortier-Cache abgeschlossen

en	Re-Indexing Data Query complete
de	Re-Indizierung der Datenabfrage abgeschlossen

en	You must select an XML output column for Data Source '%s' and toggle the checkbox to its right
de	Sie müssen eine XML-Ausgabespalte für die Datenquelle'%s' auswählen und das Kontrollkästchen rechts umschalten.

en	Your Graph Template has not Data Templates in use. Please correct your Graph Template
de	Ihre Grafikvorlage hat keine Datenvorlagen in Verwendung. Bitte korrigieren Sie Ihre Grafikvorlage.

en	Failed to determine password field length, can not continue as may corrupt password
de	Die Länge des Passwortfeldes konnte nicht bestimmt werden, kann nicht fortgesetzt werden, da das Passwort beschädigt werden kann.

en	Failed to alter password field length, can not continue as may corrupt password
de	Die Länge des Passwortfeldes konnte nicht geändert werden, kann nicht fortgesetzt werden, da das Passwort beschädigt werden kann.

en	Data Source ID %s does not exist
de	Datenquelle existiert nicht

en	Debug not completed after 5 pollings
de	Debug nicht abgeschlossen nach 5 Pollings

en	Failed fields:
de	Fehlerhafte Felder:

en	Data Source is not set as Active
de	Datenquelle ist nicht auf Aktiv gesetzt.

en	RRDfile Folder (rra) is not writable by Poller. Folder owner: %s. Poller runs as: %s
de	Der RRD-Ordner ist für den Poller nicht beschreibbar. RRD Eigentümer:

en	RRDfile is not writable by Poller. RRDfile owner: %s. Poller runs as %s
de	Die RRD-Datei ist für den Poller nicht beschreibbar. RRD Eigentümer:

en	RRDfile does not match Data Source
de	RRD-Datei stimmt nicht mit Datenprofil überein

en	RRDfile not updated after polling
de	RRD-Datei nach dem Abruf nicht aktualisiert

en	Data Source returned Bad Results for
de	Datenquelle lieferte schlechte Ergebnisse für

en	Data Source was not polled
de	Datenquelle wurde nicht abgefragt

en	RRDfile not created yet
de	RRD-Datei nach dem Abruf nicht aktualisiert

en	Settings save to Data Collector %d skipped due to heartbeat.
de	Einstellungen im Datensammler speichern %d Fehlerhaft.

en	Settings save to Data Collector %d Failed.
de	Einstellungen im Datensammler speichern %d Fehlerhaft.

en	Form Validation Failed: Variable '%s' does not allow nulls and variable is null

en	Form Validation Failed: Variable '%s' with Value '%s' Failed REGEX '%s'

en	One or more fields failed validation

en	Information
de	PHP Informationen

en	Error %s is not readable
de	Fehler %s ist nicht lesbar.

en	Logged in a Guest
de	Angemeldet als

en	Login as Regular User
de	Als normaler Benutzer anmelden

en	Non Query Based
de	Nicht abfragebasiert

en	Mailer Error: No recipient address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
de	Mailer-Fehler: Nein <b>TO</b>Adresse gesetzt!<br>Wenn Sie den Link <i>Test Mail</i> verwenden, setzen Sie bitte die Einstellung <b>Alarmmail</b>.

en	HELO failed: %s
de	HELO fehlgeschlagen: %s

en	Connect failed: %s
de	Verbindung fehlgeschlagen: %s

en	SMTP error:
de	SMTP-Fehler:

en	This is a test message generated from Cacti. This message was sent to test the configuration of your Mail Settings.
de	Dies ist eine von Cacti generierte Testnachricht. Diese Nachricht wurde gesendet, um die Konfiguration Ihrer Mail-Einstellungen zu testen.

en	Checking Configuration...<br>
de	Konfiguration prüfen....<br><br>

en	PHP's Mailer Class
de	PHP's Mailer-Klasse

en	Method: SMTP
de	Methode: SMTP

en	Not Shown for Security Reasons
de	Aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt

en	Ping Results:
de	Ping Ergebnisse

en	Creating Message Text...
de	Nachrichtentext erstellen.....

en	Cacti Test Message
de	Kakteen-Testmeldung

en	Message Not Sent due to ping failure.
de	Nachricht nicht gesendet aufgrund eines Ping-Fehlers.

en	Since Install
de	Installieren

en	Cacti disabled plugin %s due to the following error: %s! See the Cacti logfile for more details.
de	Cacti hat das Plugin %s aufgrund des folgenden Fehlers deaktiviert: %s! Weitere Informationen finden Sie in der Cacti-Logdatei.

en	- Dev %s
de	(Vom Gerät: %s)

en	- Beta %s

en	WARNING: Key Cacti Include File "%s" missing. Please locate and replace this file as we checked in "%s"

en	System Device
de	Geräte synchronisieren

en	Aggregated Device
de	Aggregierte Vorrichtung

en	Damaged Graph
de	Datenquelle, Grafik

en	Remote Server
de	StdDev entfernen

en	Get Page Help
de	Hilfe erhalten

en	Templates Selected
de	Ausgewählte Vorlagen

en	CSV Export of Graph Data
de	CSV-Export von Diagrammdaten

en	Time Graph View
de	Zeitdiagramm-Ansicht

en	Kill Spikes in Graphs
de	Töten von Spikes in Diagrammen

en	%d to %d of %s [ %s ]
de	%d bis %d von %s [ %s [ %s ]

en	Current Page: %s
de	Aktueller Wert

en	Alpha %
de	Alpha

en	Execute Action
de	Aktion ausführen

en	Variance Outliers
de	Abweichungsausreißer

en	Kills Per RRA
de	Tötungen pro RRA

en	Absolute Max Value

en	Remove StdDev
de	StdDev entfernen

en	Remove Variance
de	Abweichung entfernen

en	Gap Fill Range
de	Lückenfüllbereich

en	Float Range
de	Schwimmerbereich

en	Absolute Maximum

en	Dry Run StdDev
de	Trockenlauf StdDev

en	Dry Run Variance
de	Trockenlaufabweichung

en	Dry Run Gap Fill Range
de	Trockenlauf Lückenfüllbereich

en	Dry Run Float Range
de	Trockenlauf Schwimmerbereich

en	Dry Run Absolute Maximum

en	Contribute to the Cacti Project
de	Drehen Sie den Kakteenstamm.

en	Help in Developing
de	Hilfe beim Entwickeln

en	Donation & Sponsoring
de	Spende & Sponsoring

en	Cacti Home
de	Kakteen Heim

en	Cacti Project Page
de	Kakteen-Projekt-Seite

en	RRDProxy

en	Spine
de	Wirbelsäule

en	Help in Translating
de	Hilfe beim Übersetzen

en	Clear Current Filter
de	Stromfilter löschen

en	Failed to find data to copy!
de	Die zu kopierenden Daten konnten nicht gefunden werden!

en	Clipboard ID
de	Zwischenablage-ID

en	Copy operation is unavailable at this time
de	Der Kopiervorgang ist zur Zeit nicht möglich.

en	Sorry, your clipboard could not be updated at this time
de	Sorry, deine Zwischenablage konnte zur Zeit nicht aktualisiert werden.

en	Clipboard has been updated
de	Die Zwischenablage wurde aktualisiert.

en	Compact Mode
de	Zoom Modus

en	Dark Color Mode
de	Keine Farben gefunden

en	Sorry, we could not process your last action.
de	Sorry, wir konnten Ihre letzte Aktion nicht bearbeiten.

en	The response to the last action was unexpected.
de	Die Reaktion auf die letzte Aktion war unerwartet.

en	Ignore System Color
de	Farbe

en	Light Color Mode
de	Listen Ansicht

en	Passphrases match
de	Übereinstimmung der Passphrasen

en	Passphrase matches but too short
de	Passphrase stimmt überein, aber zu kurz

en	Passphrases do not match
de	Passphrasen stimmen nicht überein

en	Passphrase too short and not matching
de	Passphrase zu kurz und nicht übereinstimmend

en	Passphrase length meets 8 character minimum
de	Die Länge der Passphrase entspricht mindestens 8 Zeichen.

en	Passphrase too short
de	Passphrase zu kurz

en	Password Validation Passes
de	Passwort-Validierungsdurchläufe

en	Click again to take this Graph out of Realtime
de	Klicken Sie erneut, um dieses Diagramm aus der Echtzeit zu entfernen.

en	Click to view just this Graph in Realtime
de	Klicken Sie hier, um nur dieses Diagramm in Echtzeit anzuzeigen.

en	Enter a search term
de	Geben Sie einen Suchbegriff ein

en	Enter a regular expression
de	Geben Sie einen regulären Ausdruck ein

en	Select to Search
de	Datei wählen

en	The Operation was successful. Details are below.
de	Die Operation war erfolgreich. Details dazu finden Sie unten.

en	Click to Show/Hide Filter
de	Klicken Sie hier, um den Filter ein- und auszublenden.

en	SpikeKill Results
de	SpikeKill Ergebnisse

en	Allow or limit the table columns to extend beyond the current windows limits.
de	Erlauben oder begrenzen Sie, dass die Tabellenspalten über die aktuellen Fenstergrenzen hinausgehen.

en	Connection Successful
de	Operation erfolgreich

en	Use System Color
de	Benutze eigene Farbgebung

en	3rd Mouse Button
de	3. Maustaste

en	Begin with
de	Beginnen Sie mit

en	Copy graph
de	Grafik kopieren

en	Copy graph link
de	Grafik-Link kopieren

en	End with
de	Enddatum

en	Save graph
de	Grafik speichern

en	32x

en	Zoom Out Factor
de	Verkleinerungsfaktor

en	Zoom Out Positioning
de	Verkleinern der Position

en	Version %s | %s
de	Version %s %s

en	Apply filter to table
de	Filter auf Tabelle anwenden

en	Reset filter to default values
de	Filter auf Standardwerte zurücksetzen

en	File Found
de	Datei gefunden

en	Path is a Directory and not a File
de	Pfad ist ein Verzeichnis und keine Datei.

en	File is Not Found
de	Datei wurde nicht gefunden

en	Enter a valid file path
de	Geben Sie einen gültigen Dateipfad ein

en	Directory Found
de	Verzeichnis gefunden

en	Path is a File and not a Directory
de	Der Pfad ist eine Datei und kein Verzeichnis.

en	Directory is Not found
de	Verzeichnis wurde nicht gefunden

en	Enter a valid directory path
de	Geben Sie einen gültigen Verzeichnispfad ein

en	Cacti Color (%s)
de	Kakteenfarbe (%s)

en	NO FONT VERIFICATION POSSIBLE
de	KEINE SCHRIFTVERIFIZIERUNG MÖGLICH

en	Proceed with Action

en	Return to previous page

en	Warning Unsaved Form Data
de	Warnung vor nicht gespeicherten Formulardaten

en	Unsaved Changes Detected
de	Nicht gespeicherte Änderungen erkannt

en	You have unsaved changes on this form. If you press 'Continue' these changes will be discarded. Press 'Cancel' to continue editing the form.
de	Du hast nicht gespeicherte Änderungen an diesem Formular vorgenommen. Wenn Sie 'Continue' drücken, werden diese Änderungen verworfen. Drücken Sie 'Cancel'um die Bearbeitung des Formulars fortzusetzen.

en	Data Query Data Sources must be created through %s
de	Datenabfrage Datenquellen müssen durch %s erstellt werden.

en	Save the current Graphs, Columns, Thumbnail, Preset, and Timeshift preferences to your profile
de	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen für Grafiken, Spalten, Miniaturansichten, Voreinstellungen und Zeitversatz in Ihrem Profil.

en	Shift Time Backward
de	Zeitverschiebung rückwärts

en	Shift Time Forward
de	Umschaltzeit vorwärts

en	Refresh selected time span
de	Aktualisieren der ausgewählten Zeitspanne

en	Return to the default time span
de	Zurück zur Standardzeitspanne

en	Create %s Graphs from %s
de	Erstellen von %s Grafiken aus %s Grafiken aus %s

en	Graph [Template: %s]
de	Diagramm [Vorlage: %s]

en	Graph Items [Template: %s]
de	Grafik-Elemente[Vorlage: %s]

en	Data Source [Template: %s]
de	Datenquelle [Vorlage: %s]

en	Custom Data [Template: %s]
de	Benutzerdefinierte Daten [Vorlage: %s]

en	Give this Report a descriptive Name
de	Geben Sie diesem Bericht einen aussagekräftigen Namen.

en	Check this box to enable this Report.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diesen Bericht zu aktivieren.

en	Output Formatting
de	Ausgabeformatierung

en	Use Custom Format HTML
de	Benutzerdefiniertes Format HTML verwenden

en	Check this box if you want to use custom html and CSS for the report.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie benutzerdefiniertes html und CSS für den Bericht verwenden möchten.

en	Format File to Use
de	Formatieren der zu verwendenden Datei

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
de	Wählen Sie den benutzerdefinierten HTML-Wrapper und die zu verwendende CSS-Datei. Diese Datei enthält sowohl HTML als auch CSS, um Ihren Bericht abzurunden. Wenn es mehr als nur CSS enthält, müssen Sie ein spezielles <REPORT>-Tag in die Datei einfügen. Dieses Format-Tag wird durch den Berichtsinhalt ersetzt. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis'formats'.

en	Default Text Font Size
de	Standardtext Schriftgröße

en	Defines the default font size for all text in the report including the Report Title.
de	Definiert die Standardschriftgröße für alle Texte im Bericht, einschließlich des Berichtstitels.

en	Default Object Alignment
de	Standardobjektausrichtung

en	Defines the default Alignment for Text and Graphs.
de	Definiert die Standardausrichtung für Text und Grafiken.

en	Graph Linked
de	Grafik verlinkt

en	Should the Graphs be linked back to the Cacti site?
de	Sollen die Grafiken wieder mit der Kakteenseite verlinkt werden?

en	Graph Columns
de	Diagrammspalten

en	The number of Graph columns.
de	Die Anzahl der Grafikspalten.

en	Graph Width
de	Diagrammbreite

en	The Graph width in pixels.
de	Die Diagrammbreite in Pixeln.

en	The Graph height in pixels.
de	Die Diagrammhöhe in Pixeln.

en	Should the Graphs be rendered as Thumbnails?
de	Sollen die Grafiken als Miniaturansichten dargestellt werden?

en	Next Timestamp for Sending Mail Report
de	Nächster Zeitstempel für den Versand von E-Mail-Berichten

en	Start time for [first|next] mail to take place. All future mailing times will be based upon this start time. A good example would be 2:00am. The time must be in the future. If a fractional time is used, say 2:00am, it is assumed to be in the future.
de	Startzeit für die Durchführung der[ersten|nächsten] Mail. Alle zukünftigen Versandzeiten richten sich nach dieser Startzeit. Ein gutes Beispiel wäre 2:00 Uhr morgens. Die Zeit muss in der Zukunft liegen. Wenn eine Bruchzeit verwendet wird, z.B. 2:00 Uhr, wird angenommen, dass sie in der Zukunft liegt.

en	Defines a Report Frequency relative to the given Mailtime above.
de	Definiert eine Berichtsfrequenz in Bezug auf die oben angegebene Mailtime.

en	e.g. 'Week(s)' represents a weekly Reporting Interval.
de	z.B. "Woche(n)" steht für ein wöchentliches Berichtsintervall.

en	Interval Frequency
de	Intervallfrequenz

en	Based upon the Timespan of the Report Interval above, defines the Frequency within that Interval.
de	Basierend auf der Zeitspanne des obigen Berichtsintervalls definiert die Frequenz innerhalb dieses Intervalls.

en	e.g. If the Report Interval is 'Month(s)', then '2' indicates Every '2 Month(s) from the next Mailtime.' Lastly, if using the Month(s) Report Intervals, the 'Day of Week' and the 'Day of Month' are both calculated based upon the Mailtime you specify above.
de	Wenn das Berichtsintervall z.B.'Monat(e)' ist, dann zeigt'2' alle'2 Monate ab der nächsten Mailtime' an. Wenn Sie die Berichtsintervalle der Monate verwenden, werden der Wochentag und der Monatstag auf der Grundlage der von Ihnen oben angegebenen Mailtime berechnet.

en	Email Sender/Receiver Details
de	Details zum E-Mail-Absender/Empfänger

en	This value will be used as the default Email subject. The report name will be used if left blank.
de	Dieser Wert wird als Standard-Betreff für E-Mails verwendet. Der Berichtsname wird verwendet, wenn er leer bleibt.

en	This Name will be used as the default E-mail Sender
de	Dieser Name wird als Standard-E-Mail-Absender verwendet.

en	This Address will be used as the E-mail Senders address
de	Diese Adresse wird als Absenderadresse für E-Mails verwendet.

en	To Email Address(es)
de	An E-Mail-Adresse(n)

en	Please separate multiple addresses by comma (,)
de	Bitte trennen Sie mehrere Adressen durch Komma (,).

en	BCC Address(es)
de	BCC-Adresse(n)

en	Blind carbon copy. Please separate multiple addresses by comma (,)
de	Blindkopie. Bitte trennen Sie mehrere Adressen durch Komma (,).

en	Image attach type
de	Bildanhang-Typ

en	Select one of the given Types for the Image Attachments
de	Wählen Sie einen der angegebenen Typen für die Bildanhänge aus.

en	Date/Time moved to the same time Tomorrow
de	Datum/Uhrzeit wurde auf die gleiche Zeit verschoben Morgen

en	Click 'Continue' to Delete the following Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Bericht(e) zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Bericht(e) zu löschen.

en	Delete Report
de	Farbelement löschen

en	Delete Reports
de	Benutzer löschen

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Verantwortung für den/die folgenden Bericht(e) zu übernehmen.

en	Click 'Continue' to take ownership of the following Reports.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Verantwortung für den/die folgenden Bericht(e) zu übernehmen.

en	Take Report Ownership
de	Eigentümerschaft übernehmen

en	Take Reports Ownership
de	Eigentümerschaft übernehmen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Report.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Reports.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Report
de	Website duplizieren

en	Duplicate Reports
de	Website duplizieren

en	Click 'Continue' to Enable the following Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Bericht(e) zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable the following Reports.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Bericht(e) zu aktivieren.

en	Enable Reports
de	Bericht aktivieren

en	Click 'Continue' to Disable the following Report.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Berichte zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable the following Reports.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Berichte zu deaktivieren.

en	Disable Report
de	Bericht aktivieren

en	Disable Reports
de	Bericht aktivieren

en	Click 'Continue' to Send the following Report now.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Bericht(e) jetzt zu senden.

en	Click 'Continue' to Send the following Reports now.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den/die folgenden Bericht(e) jetzt zu senden.

en	Send Report Now
de	Bericht senden

en	Send Reports Now
de	Bericht senden

en	Unable to send Report '%s'. Please set destination e-mail addresses
de	Der Bericht'%s' kann nicht gesendet werden. Bitte stellen Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail subject
de	Der Bericht'%s' kann nicht gesendet werden. Bitte setzen Sie einen E-Mail-Betreff

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail From Name
de	Der Bericht'%s' kann nicht gesendet werden. Bitte stellen Sie eine E-Mail von Name ein.

en	Unable to send Report '%s'. Please set an e-mail from address
de	Der Bericht'%s' kann nicht gesendet werden. Bitte stellen Sie eine E-Mail von der Adresse ein.

en	Item Type to be added.
de	Elementtyp, der hinzugefügt werden soll.

en	Graph Tree
de	Diagrammbaum

en	Select a Tree to use.
de	Wählen Sie einen Baum aus, der verwendet werden soll.

en	Graph Tree Branch
de	Diagrammbaumzweig

en	Select a Tree Branch to use for Graphs and Devices. Devices will be considered as Branches.
de	Wählen Sie einen Baumzweig aus, der für Diagramme und Geräte verwendet werden soll. Geräte werden als Branches betrachtet.

en	Cascade to Branches
de	Kaskade zu Zweigen

en	Should all Branch Graphs be rendered?
de	Sollen alle Kinderzweige Grafiken gerendert werden?

en	Select a Site to filter for Devices and Graphs.
de	Wählen Sie ein Gerät aus, um ein Diagramm anzugeben.

en	Select a Device Template to use to filter for Devices or Graphs.
de	Wählen Sie eine Gerätevorlage aus, die verwendet werden soll.

en	Select a Device to be used to filter for of select for Graphs in the case of a Device Type.
de	Wählen Sie im Falle eines Gerätetyps ein Gerät aus, das zum Filtern oder Auswählen von Diagrammen verwendet werden soll.

en	Select a Graph Template for the Device to be used to filter for or select Graphs in the case of a Device Type.
de	Wählen Sie eine Diagrammvorlage für das Gerät aus, das zum Filtern verwendet werden soll, oder wählen Sie Diagramme im Fall eines Gerätetyps aus.

en	Graph Name Regular Expression
de	Graphenname Regulärer Ausdruck

en	A Perl compatible regular expression (REGEXP) used to select Graphs to include from the Tree or Device.
de	Ein Perl-kompatibler regulärer Ausdruck (REGEXP), mit dem Diagramme ausgewählt werden, die aus dem Baum aufgenommen werden sollen.

en	The Graph to use for this report item.
de	Das Diagramm, das für diese Berichtsposition verwendet werden soll.

en	The Graph End time will be set to the scheduled report send time. So, if you wish the end time on the various Graphs to be midnight, ensure you send the report at midnight. The Graph Start time will be the End Time minus the Graph Timespan.
de	Die Diagramm-Endzeit wird auf die geplante Berichtsversandzeit festgelegt. Wenn Sie also möchten, dass die Endzeit auf den verschiedenen Grafiken Mitternacht ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Bericht um Mitternacht versenden. Die Startzeit des Graphen ist die Endzeit abzüglich der Graphenzeitspanne.

en	Alignment of the Item
de	Ausrichtung des Elements

en	Enter descriptive Text
de	Beschreibungstext eingeben

en	Font Size of the Item
de	Schriftgröße des Elements

en	Report Item [edit Report: %s]
de	Berichtselement [Bericht bearbeiten: %s]

en	Details %s
de	Details

en	Report Items %s
de	Keine Berichtselemente

en	Scheduled Events %s
de	Geplante Events

en	Report Preview %s
de	Berichtsvorschau

en	Graph: %s
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Aggregat-Graph(en) zu löschen.

en	Using CSS
de	Verwendung von CSS

en	Device: %s
de	(Vom Gerät: %s)

en	, Graph Template: All Templates
de	Grafikvorlage zur Gerätevorlage hinzufügen

en	, Graph Template: %s
de	Diagramm [Vorlage: %s]

en	, Using RegEx: "%s"
de	, Verwendung von RegEx: "%s"

en	Tree: %s
de	Baum:

en	, Device: %s
de	(Vom Gerät: %s)

en	, Branch: %s
de	Filiale:

en	(All Branches)
de	(Alle Niederlassungen)

en	(Current Branch)
de	(Aktuelle Niederlassung)

en	Template Based
de	Name des Graph-Templates

en	Graph Filters
de	Grafikfilter

en	Set/Refresh Filter
de	Filter setzen/auffrischen

en	(Non Graph Template)
de	(Nicht grafische Vorlage)

en	The regular expression "%s" is not valid. Error is %s
de	Der Suchbegriff "%s" ist nicht gültig. Fehler ist %s

en	Cacti regular expressions are limited to 50 characters only for security reasons.

en	Cacti regular expressions can not includes the semi-color character.

en	There was an internal error!
de	Es gab einen internen Fehler!

en	Backtrack limit was exhausted!
de	Die Backtrack-Grenze war ausgeschöpft!

en	Recursion limit was exhausted!
de	Die Rekursionsgrenze war erschöpft!

en	Bad UTF-8 error!
de	Schlechter UTF-8-Fehler!

en	Bad UTF-8 offset error!
de	Schlechter UTF-8 Offsetfehler!

en	Validation error for variable %s with a value of %s. See backtrace below for more details.
de	Validierungsfehler für die Variable %s mit dem Wert %s. Siehe Backtrace unten für weitere Details.

en	could not open
de	konnte nicht geöffnet werden

en	not writable
de	Schreibbar

en	New Graph Template: %s
de	Diagramm [Vorlage: %s]

en	New Data Query: %s
de	Datenabfrage[%s]

en	Import Preview Results
de	Vorschau-Ergebnisse importieren

en	Cacti would make the following changes if the Package was imported:
de	Cacti würde die folgenden Änderungen vornehmen, wenn das Paket importiert würde:

en	Cacti has imported the following items for the Package:
de	Cacti hat die folgenden Elemente für das Paket importiert:

en	Package Files
de	Paketdateien

en	[preview]
de	Vorschau

en	Cacti would make the following changes if the Template was imported:
de	Kakteen würden die folgenden Änderungen vornehmen, wenn die Vorlage importiert würde:

en	Cacti has imported the following items for the Template:
de	Cacti hat die folgenden Elemente für die Vorlage importiert:

en	[success]
de	Erfolgreich!

en	[fail]
de	[Fehlgeschlagen]

en	[preview]
de	Vorschau

en	Path was not writable
de	Yükleme dizini salt okunur. Lütfen desteğe başvurun

en	Failed to set specified %sRRDTool version: %s
de	Die angegebene %sRRRDTool-Version konnte nicht gesetzt werden: %s

en	Invalid Theme Specified
de	Ungültiges Thema angegeben

en	Resource is not writable
de	Ressource ist nicht beschreibbar

en	PHP did not return expected result
de	PHP hat das erwartete Ergebnis nicht zurückgegeben.

en	Unexpected path parameter
de	Unerwarteter Pfadparameter

en	Failed to apply specified profile %s != %s
de	Das angegebene Profil konnte nicht angewendet werden %s != %s

en	Failed to apply specified mode: %s
de	Der angegebene Modus konnte nicht angewendet werden: %s

en	Failed to apply specified automation override: %s
de	Die angegebene Automatisierungsüberschreibung konnte nicht angewendet werden: %s

en	Failed to apply specified cron interval
de	Das angegebene Kronenintervall konnte nicht angewendet werden.

en	Failed to apply '%s' as Automation Range
de	Der angegebene Automatisierungsbereich konnte nicht angewendet werden.

en	No matching snmp option exists
de	Keine passende snmp-Option vorhanden

en	No matching template exists
de	Es existiert keine passende Vorlage

en	The Installer could not proceed due to an unexpected error.
de	Das Installationsprogramm konnte aufgrund eines unerwarteten Fehlers nicht fortfahren.

en	Please report this to the Cacti Group.
de	Bitte melden Sie dies der Cacti Group.

en	Unknown Reason: %s
de	Unbekannter Grund: %s

en	You are attempting to install Cacti %s onto a 0.6.x database. Unfortunately, this can not be performed.
de	Sie versuchen, Cacti %s auf einer 0.6.x-Datenbank zu installieren. Leider kann dies nicht durchgeführt werden.

en	To be able continue, you MUST create a new database, import "cacti.sql" into it:
de	Um fortfahren zu können, erstellen Sie eine neue Datenbank, importieren Sie "cacti.sql" in diese:

en	You MUST then update "include/config.php" to point to the new database.
de	Sie müssen dann "include/config.php" aktualisieren, um auf die neue Datenbank zu verweisen.

en	NOTE: Your existing data will not be modified, nor will it or any history be available to the new install
de	HINWEIS: Ihre bestehenden Daten werden nicht geändert, noch werden sie oder ein Verlauf für die neue Installation verfügbar sein.

en	You have created a new database, but have not yet imported the 'cacti.sql' file. At the command line, execute the following to continue:
de	Sie haben eine neue Datenbank erstellt, aber noch nicht die Datei'cacti.sql' importiert. Führen Sie auf der Befehlszeile Folgendes aus, um fortzufahren:

en	This error may also be generated if the cacti database user does not have correct permissions on the Cacti database. Please ensure that the Cacti database user has the ability to SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX on the Cacti database.
de	Dieser Fehler kann auch dann auftreten, wenn der Benutzer der Kakteen-Datenbank keine korrekten Berechtigungen für die Kakteen-Datenbank hat. Bitte stellen Sie sicher, dass der Cacti-Datenbankbenutzer die Möglichkeit hat, in der Cacti-Datenbank SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP, INDEX auszuwählen.

en	You MUST also import MySQL TimeZone information into MySQL and grant the Cacti user SELECT access to the mysql.time_zone_name table
de	Sie müssen auch MySQL TimeZone Informationen in MySQL importieren und dem Cacti Benutzer SELECT Zugriff auf die mysql.time_zone_name Tabelle gewähren.

en	On Linux/UNIX, run the following as 'root' in a shell:
de	Führen Sie unter Linux/UNIX das Folgende als "root" in einer Shell aus:

en	On Windows, you must follow the instructions here Time zone description table. Once that is complete, you can issue the following command to grant the Cacti user access to the tables:
de	Unter Windows müssen Sie den Anweisungen hier folgen Zeitzonenbeschreibungstabelle. Sobald dies abgeschlossen ist, können Sie den folgenden Befehl ausführen, um dem Cacti-Benutzer Zugriff auf die Tabellen zu gewähren:

en	Then run the following within MySQL as an administrator:
de	Führen Sie dann innerhalb von MySQL als Administrator Folgendes aus:

en	This version of Cacti (%s) does not appear to have a valid version code, please contact the Cacti Development Team to ensure this is corrected. If you are seeing this error in a release, please raise a report immediately on GitHub
de	Diese Version von Cacti (%s) scheint keinen gültigen Versionscode zu haben, bitte kontaktieren Sie das Cacti Development Team, um sicherzustellen, dass dieser korrekt ist. Wenn Sie diesen Fehler in einer Version sehen, melden Sie bitte sofort einen Bericht über GitHub.

en	This process will guide you through the steps for upgrading from version '%s'.
de	Dieser Prozess führt Sie durch die Schritte für das Upgrade von der Version'%s'.

en	Also, if this is an upgrade, be sure to read the Upgrade information file.
de	Auch, wenn es sich um ein Upgrade handelt, achten Sie bitte darauf die Upgrade-Informationsdatei zu lesen.

en	It is NOT recommended to downgrade as the database structure may be inconsistent
de	Es wird NICHT empfohlen, ein Downgrade durchzuführen, da die Datenbankstruktur inkonsistent sein kann.

en	Select default theme:
de	Wählen Sie das Standard-Thema:

en	Location checks
de	Standortprüfungen

en	Please update config.php with the correct relative URI location of Cacti (url_path).
de	Bitte aktualisieren Sie config.php mit der korrekten relativen URI-Position von Cacti (url_path).

en	Your Cacti configuration has the relative correct path (url_path) in config.php.
de	Deine Cacti-Konfiguration hat den relativ richtigen Pfad (url_path) in config.php.

en	PHP - Recommendations (%s)
de	PHP - Empfehlungen

en	PHP Recommendations (
de	PHP-Empfehlungen

en	PHP Binary
de	PHP Binärpfad

en	The PHP binary location is not valid and must be updated.
de	Der binäre PHP-Speicherort ist ungültig und muss aktualisiert werden.

en	Update the path_php_binary value in the settings table.
de	Aktualisieren Sie den Wert path_php_binary in der Einstellungstabelle.

en	Restart Required
de	Erforderlich

en	The specificed value appears to be different in the running config versus the INI file.

en	PHP - Module Support (Required)
de	PHP - Modulunterstützung (erforderlich)

en	PHP - Module Support (Optional)
de	PHP - Modulunterstützung (optional)

en	The following PHP extensions are recommended, and should be installed before continuing your Cacti install. NOTE: If you are planning on supporting SNMPv3 with IPv6, you should not install the php-snmp module at this time.
de	Die folgenden PHP-Erweiterungen werden empfohlen und sollten vor der Fortsetzung der Cacti-Installation installiert werden. HINWEIS: Wenn Sie planen, SNMPv3 mit IPv6 zu unterstützen, sollten Sie das php-snmp-Modul zu diesem Zeitpunkt nicht installieren.

en	MySQL - TimeZone Support
de	MySQL - TimeZone Unterstützung

en	MySQL - Settings
de	MySQL - Einstellungen

en	Upgrade from %s to %s
de	Upgrade von %s auf %s

en	In the event of issues, It is highly recommended that you clear your browser cache, closing then reopening your browser (not just the tab Cacti is on) and retrying, before raising an issue with The Cacti Group
de	Im Falle von Problemen wird dringend empfohlen, dass Sie Ihren Browser-Cache leeren, schließen, dann Ihren Browser wieder öffnen (nicht nur die Registerkarte Kakteen ist eingeschaltet) und erneut versuchen, bevor Sie ein Problem mit The Cacti Group aufwerfen.

en	On rare occasions, we have had reports from users who experience some minor issues due to changes in the code. These issues are caused by the browser retaining pre-upgrade code and whilst we have taken steps to minimise the chances of this, it may still occur. If you need instructions on how to clear your browser cache, https://www.refreshyourcache.com/ is a good starting point.
de	In seltenen Fällen haben wir Berichte von Benutzern erhalten, die aufgrund von Änderungen im Code kleinere Probleme haben. Diese Probleme werden dadurch verursacht, dass der Browser den Pre-Upgrade-Code beibehält, und obwohl wir Schritte unternommen haben, um die Chancen dafür zu minimieren, kann es dennoch vorkommen. Wenn Sie Anweisungen zum Löschen Ihres Browser-Cache benötigen, ist https://www.refreshyourcache.com/ ein guter Ausgangspunkt.

en	If after clearing your cache and restarting your browser, you still experience issues, please raise the issue with us and we will try to identify the cause of it.
de	Wenn nach dem Leeren des Caches und dem Neustart des Browsers immer noch Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an uns, und wir werden versuchen, die Ursache zu ermitteln.

en	Downgrade from %s to %s
de	Herabstufung von %s auf %s

en	You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and could cause issues.
de	Sie scheinen auf eine frühere Version heruntergestuft zu werden. Datenbankänderungen, die für die neuere Version vorgenommen wurden, werden nicht rückgängig gemacht und könnte Probleme verursachen.

en	Choose this for the Primary site.
de	Wählen Sie dies für die Primärseite.

en	Remote Pollers are used to access networks that are not readily accessible to the Primary site.
de	Remote Poller werden verwendet, um auf Netzwerke zuzugreifen, die für den primären Standort nicht leicht zugänglich sind.

en	The following information has been determined from Cacti's configuration file. If it is not correct, please edit "include/config.php" before continuing.
de	Die folgenden Informationen wurden aus der Konfigurationsdatei von Cacti ermittelt. Wenn es nicht korrekt ist, bearbeiten Sie bitte "include/config.php", bevor Sie fortfahren.

en	Local Database Connection Information
de	Informationen zur lokalen Datenbankverbindung

en	Database: %s
de	Datenbank: %s

en	Database User: %s
de	Datenbankbenutzer: %s

en	Database Hostname: %s
de	Datenbank-Hostname: %s

en	Port: %s

en	Server Operating System Type: %s
de	Server-Betriebssystemtyp: %s

en	Central Database Connection Information
de	Informationen zur zentralen Datenbankverbindung

en	Configuration Readonly!
de	Konfiguration schreibgeschützt!

en	Your config.php file must be writable by the web server during install in order to configure the Remote poller. Once installation is complete, you must set this file to Read Only to prevent possible security issues.
de	Ihre Datei config.php muss während der Installation vom Webserver beschreibbar sein, um den Remote Poller zu konfigurieren. Nach Abschluss der Installation müssen Sie diese Datei auf Nur Lesen setzen, um mögliche Sicherheitsprobleme zu vermeiden.

en	Configuration of Poller
de	Konfiguration des Pollers

en	Your Remote Cacti Poller information has not been included in your config.php file. Please review the config.php.dist, and set the variables: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. These variables must be set and point back to your Primary Cacti database server. Correct this and try again.
de	Ihre Remote Cacti Poller Informationen wurden nicht in Ihre config.php Datei aufgenommen. Bitte überprüfen Sie die config.php.dist und setzen Sie die Variablen: $rdatabase_default, $rdatabase_username, etc. Diese Variablen müssen gesetzt sein und auf Ihren Primary Cacti Datenbankserver verweisen. Korrigieren Sie dies und versuchen Sie es erneut.

en	Remote Poller Variables
de	Remote Poller Variablen

en	The variables that must be set in the config.php file include the following:
de	Zu den Variablen, die in der Datei config.php gesetzt werden müssen, gehören die folgenden:

en	The Installer automatically assigns a $poller_id and adds it to the config.php file.
de	Der Installer weist automatisch eine $poller_id zu und fügt sie der Datei config.php hinzu.

en	Once the variables are all set in the config.php file, you must also grant the $rdatabase_username access to the main Cacti database server. Follow the same procedure you would with any other Cacti install. You may then press the 'Test Connection' button. If the test is successful you will be able to proceed and complete the install.
de	Sobald die Variablen alle in der Datei config.php gesetzt sind, müssen Sie dem $rdatabase_username auch Zugriff auf den Haupt-Cacti-Datenbankserver gewähren. Befolgen Sie die gleiche Vorgehensweise wie bei jeder anderen Cacti-Installation. Sie können dann auf die Schaltfläche "Verbindung testen" klicken. Wenn der Test erfolgreich war, können Sie die Installation fortsetzen und abschließen.

en	Additional Steps After Installation
de	Zusätzliche Schritte nach der Installation

en	It is essential that the Central Cacti server can communicate via MySQL to each remote Cacti database server. Once the install is complete, you must edit the Remote Data Collector and ensure the settings are correct. You can verify using the 'Test Connection' when editing the Remote Data Collector.
de	Es ist wichtig, dass der Central Cacti Server über MySQL mit jedem entfernten Cacti Datenbankserver kommunizieren kann. Nach Abschluss der Installation müssen Sie den Remote Data Collector bearbeiten und sicherstellen, dass die Einstellungen korrekt sind. Sie können die Verwendung der'Testverbindung' beim Bearbeiten des Remote Data Collectors überprüfen.

en	Critical Binary Locations and Versions
de	Kritische binäre Speicherorte und Versionen

en	Make sure all of these values are correct before continuing.
de	Stellen Sie sicher, dass alle diese Werte korrekt sind, bevor Sie fortfahren.

en	One or more paths appear to be incorrect, unable to proceed
de	Ein oder mehrere Pfade scheinen falsch zu sein, können nicht fortgesetzt werden.

en	Directory Permission Checks
de	Verzeichnisberechtigungsprüfungen

en	Please ensure the directory permissions below are correct before proceeding. During the install, these directories need to be owned by the Web Server user. These permission changes are required to allow the Installer to install Device Template packages which include XML and script files that will be placed in these directories. If you choose not to install the packages, there is an 'install_package.php' cli script that can be used from the command line after the install is complete.
de	Bitte stellen Sie sicher, dass die untenstehenden Verzeichnisberechtigungen korrekt sind, bevor Sie fortfahren. Während der Installation müssen diese Verzeichnisse dem Webserver-Benutzer gehören. Diese Berechtigungsänderungen sind erforderlich, damit der Installer Gerätevorlagenpakete installieren kann, die XML- und Skriptdateien enthalten, die in diesen Verzeichnissen abgelegt werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Pakete nicht zu installieren, gibt es ein Clipskript "install_package.php", das nach Abschluss der Installation von der Befehlszeile aus verwendet werden kann.

en	After the install is complete, you can make some of these directories read only to increase security.
de	Nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie einige dieser Verzeichnisse nur noch lesend machen, um die Sicherheit zu erhöhen.

en	These directories will be required to stay read writable after the install so that the Cacti remote synchronization process can update them as the Main Cacti Web Site changes
de	Diese Verzeichnisse müssen nach der Installation lesbar bleiben, damit der Cacti-Fernsynchronisationsprozess sie aktualisieren kann, wenn sich die Haupt-Kakteen-Website ändert.

en	If you are installing packages, once the packages are installed, you should change the scripts directory back to read only as this presents some exposure to the web site.
de	Wenn Sie Pakete installieren, sollten Sie nach der Installation der Pakete das Skriptverzeichnis zurücksetzen, um nur lesen zu können, da dies eine gewisse Belastung für die Website darstellt.

en	For remote pollers, it is critical that the paths that you will be updating frequently, including the plugins, scripts, and resources paths have read/write access as the data collector will have to update these paths from the main web server content.
de	Für Remote-Poller ist es wichtig, dass die Pfade, die Sie häufig aktualisieren werden, einschließlich der Plugins, Skripte und Ressourcenpfade, Lese-/Schreibrechte haben, da der Datensammler diese Pfade aus dem Inhalt des Haupt-Webservers aktualisieren muss.

en	Required Writable at Install Time Only
de	Erforderlich Beschreibbar nur zur Installationszeit

en	Not Writable
de	Schreibbar

en	Required Writable after Install Complete
de	Erforderliche Beschreibbarkeit nach der Installation abgeschlossen

en	Potential permission issues
de	Mögliche Berechtigungsprobleme

en	Please make sure that your webserver has read/write access to the cacti folders that show errors below.
de	Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Webserver Lese-/Schreibzugriff auf die Kakteenordner hat, die untenstehende Fehler aufweisen.

en	If SELinux is enabled on your server, you can either permanently disable this, or temporarily disable it and then add the appropriate permissions using the SELinux command-line tools.
de	Wenn SELinux auf Ihrem Server aktiviert ist, können Sie dies entweder dauerhaft deaktivieren oder vorübergehend deaktivieren und dann die entsprechenden Berechtigungen mit den SELinux-Kommandozeilentools hinzufügen.

en	The user '%s' should have MODIFY permission to enable read/write.
de	Der Benutzer'%s' sollte die Berechtigung MODIFY haben, um Lesen/Schreiben zu ermöglichen.

en	An example of how to set folder permissions is shown here, though you may need to adjust this depending on your operating system, user accounts and desired permissions.
de	Ein Beispiel für das Festlegen von Ordnerrechten ist hier dargestellt, wobei Sie dies je nach Betriebssystem, Benutzerkonten und gewünschten Berechtigungen anpassen müssen.

en	Once installation has completed the CSRF path, should be set to read-only.
de	Nach Abschluss der Installation sollte der CSRF-Pfad auf schreibgeschützt gesetzt werden.

en	All folders are writable
de	Alle Ordner sind beschreibbar

en	Input Validation Whitelist Protection
de	Schutz der Eingabevalidierungs-Whitelist

en	Cacti Data Input methods that call a script can be exploited in ways that a non-administrator can perform damage to either files owned by the poller account, and in cases where someone runs the Cacti poller as root, can compromise the operating system allowing attackers to exploit your infrastructure.
de	Cacti-Dateneingabemethoden, die ein Skript aufrufen, können so ausgenutzt werden, dass ein Nichtadministrator beide Dateien des Poller-Kontos beschädigen kann. In Fällen, in denen jemand den Cacti-Poller als Root ausführt, kann dies das Betriebssystem gefährden, das Angreifern dies ermöglicht Nutzen Sie Ihre Infrastruktur.

en	Therefore, several versions ago, Cacti was enhanced to provide Whitelist capabilities on the these types of Data Input Methods. Though this does secure Cacti more thoroughly, it does increase the amount of work required by the Cacti administrator to import and manage Templates and Packages.
de	Daher wurde Cacti vor einigen Versionen erweitert, um Whitelist-Funktionen für diese Arten von Dateneingabemethoden bereitzustellen. Dies sichert Cacti zwar gründlicher, erhöht jedoch den Arbeitsaufwand, den der Cacti-Administrator zum Importieren und Verwalten von Vorlagen und Paketen benötigt.

en	The way that the Whitelisting works is that when you first import a Data Input Method, or you re-import a Data Input Method, and the script and or arguments change in any way, the Data Input Method, and all the corresponding Data Sources will be immediatly disabled until the administrator validates that the Data Input Method is valid.
de	Die Whitelist funktioniert so, dass beim ersten Importieren einer Dateneingabemethode oder beim erneuten Importieren einer Dateneingabemethode das Skript und / oder die Dokumente in irgendeiner Weise die Dateneingabemethode und alle entsprechenden Datenquellen ändern sofort deaktiviert werden, bis der Administrator überprüft, ob die Dateneingabemethode gültig ist.

en	To make identifying Data Input Methods in this state, we have provided a validation script in Cacti's CLI directory that can be run with the following options:
de	Um die Identifizierung von Dateneingabemethoden in diesem Status zu ermöglichen, haben wir im CLI-Verzeichnis von Cacti ein Validierungsskript bereitgestellt, das mit den folgenden Optionen ausgeführt werden kann:

en	This script option will search for any Data Input Methods that are currently banned and provide details as to why.
de	Diese Skriptoption sucht nach Dateneingabemethoden, die derzeit gesperrt sind, und gibt Auskunft darüber, warum.

en	This script option un-ban the Data Input Methods that are currently banned.
de	Mit dieser Skriptoption werden die derzeit gesperrten Dateneingabemethoden gesperrt.

en	This script option will re-enable any disabled Data Sources.
de	Diese Skriptoption aktiviert alle deaktivierten Datenquellen wieder.

en	It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the $input_whitelist variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed.
de	Es wird dringend empfohlen, die Datei config.php zu aktualisieren, um diese Funktion zu aktivieren, indem Sie die Variable $ input_whitelist auskommentieren und nach Abschluss der webbasierten Installation die drei oben genannten CLI- Skriptoptionen ausführen .

en	Check the Checkbox below to acknowledge that you have read and understand this security concern
de	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unten, um zu bestätigen, dass Sie diese Sicherheitsbedenken gelesen und verstanden haben

en	I have read this statement
de	Ich habe diese Aussage gelesen

en	Please select the default Data Source Profile to be used for polling sources. This is the maximum amount of time between scanning devices for information so the lower the polling interval, the more work is placed on the Cacti Server host. Also, select the intended, or configured Cron interval that you wish to use for Data Collection.
de	Bitte wählen Sie das Standard-Datenquellenprofil aus, das für die Abfrage von Quellen verwendet werden soll. Dies ist die maximale Zeitspanne zwischen den Scannern nach Informationen. Je niedriger das Polling-Intervall, desto mehr Arbeit wird auf dem Cacti Server-Host geleistet. Wählen Sie außerdem das gewünschte oder konfigurierte Cron-Intervall, das Sie für die Datenerfassung verwenden möchten.

en	Default Automation Network
de	Standard-Automatisierungsnetzwerk

en	Cacti can automatically scan the network once installation has completed. This will utilise the network range below to work out the range of IPs that can be scanned. A predefined set of options are defined for scanning which include using both 'public' and 'private' communities.
de	Kakteen können das Netzwerk nach Abschluss der Installation automatisch scannen. Dabei wird der untenstehende Netzwerkbereich verwendet, um den Bereich der IPs zu ermitteln, die gescannt werden können. Für das Scannen werden vordefinierte Optionen definiert, die sowohl die Verwendung von "öffentlichen" als auch von "privaten" Communities beinhalten.

en	If your devices require a different set of options to be used first, you may define them below and they will be utilized before the defaults
de	Wenn Ihre Geräte eine andere Anzahl von Optionen benötigen, die zuerst verwendet werden sollen, können Sie diese unten definieren und sie werden vor den Standardeinstellungen verwendet.

en	All options may be adjusted post installation
de	Alle Optionen können nach der Installation angepasst werden.

en	Network Range
de	Netzwerkbereich

en	Additional Defaults
de	Zusätzliche Standardeinstellungen

en	Additional SNMP Options
de	Zusätzliche SNMP-Optionen

en	Error Locating Profiles
de	Fehler beim Lokalisieren von Profilen

en	The installation cannot continue because no profiles could be found.
de	Die Installation kann nicht fortgesetzt werden, da keine Profile gefunden werden konnten.

en	This may occur if you have a blank database and have not yet imported the cacti.sql file
de	Dies kann vorkommen, wenn Sie eine leere Datenbank haben und die Datei cacti.sql noch nicht importiert haben.

en	Please select the Device Templates that you wish to update during the Upgrade.
de	Wählen Sie den Vorlagentyp aus, den Sie aus Kakteen exportieren möchten.

en	Updating Templates that you have already made modifications to is not advisable. The Upgrade of the Templates will NOT remove modifications to Graph and Data Templates, and can lead to unexpected behavior. However, if you have not made changes to any Graph, Data Query, or Data Template, reimporting the Package should not have any affect. In that case, you would have to 'Sync Graphs' to from the Templates after update.
de	Es ist nicht ratsam, Vorlagen zu aktualisieren, an denen Sie bereits Änderungen vorgenommen haben. Das Upgrade der Vorlagen entfernt KEINE Änderungen an Diagramm- und Datenvorlagen und kann zu unerwartetem Verhalten führen. Wenn Sie jedoch keine Änderungen an einem Diagramm, einer Datenabfrage oder einer Datenvorlage vorgenommen haben, sollte das erneute Importieren des Pakets keine Auswirkungen haben. In diesem Fall müssten Sie nach dem Update die Grafiken mit den Vorlagen synchronisieren.

en	Please select the Device Templates that you wish to use after the Install. If you Operating System is Windows, you need to ensure that you select the 'Windows Device' Template. If your Operating System is Linux/UNIX, make sure you select the 'Local Linux Machine' Device Template.
de	Bitte wählen Sie die Gerätevorlagen aus, die Sie nach der Installation verwenden möchten. Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Vorlage "Windows-Gerät" auswählen. Wenn Ihr Betriebssystem Linux/UNIX ist, stellen Sie sicher, dass Sie die Gerätevorlage'Local Linux Machine' auswählen.

en	Device Templates allow you to monitor and graph a vast assortment of data within Cacti. After you select the desired Device Templates, press 'Next' and the installation will complete. Please be patient on this step, as the importation of the Device Templates can take a few minutes.
de	Gerätevorlagen ermöglichen es Ihnen, eine große Auswahl an Daten innerhalb von Cacti zu überwachen und darzustellen. Nachdem Sie die gewünschten Gerätevorlagen ausgewählt haben, drücken Sie auf "Fertigstellen" und die Installation wird abgeschlossen. Bitte haben Sie Geduld mit diesem Schritt, da der Import der Gerätevorlagen einige Minuten dauern kann.

en	Server Collation
de	Server-Sammlung

en	Your server collation appears to be UTF8 compliant
de	Ihre Server-Sammlung scheint UTF8-konform zu sein.

en	Your server collation does NOT appear to be fully UTF8 compliant.
de	Ihre Server-Sammlung scheint NICHT vollständig UTF8-konform zu sein.

en	Under the [mysqld] section, locate the entries named 'character-set-server' and 'collation-server' and set them as follows:
de	Suchen Sie im Abschnitt [mysqld] die Einträge mit den Namen'character‑set‑server' und'collation‑server' und setzen Sie sie wie folgt:

en	Your database default collation appears to be UTF8 compliant
de	Ihre Datenbank-Standardsortierung scheint UTF8-konform zu sein.

en	Your database default collation does NOT appear to be full UTF8 compliant.
de	Ihre Datenbank-Standardsortierung scheint NICHT vollständig UTF8-konform zu sein.

en	Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following:
de	Alle Tabellen, die von Plugins erstellt werden, können Probleme mit Cacti Core Tabellen haben, wenn die Sortierung nicht übereinstimmt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Datenbank auf'utf8mb4_unicode_ci' geändert wird, indem Sie Folgendes ausführen:

en	Table Setup
de	Tabelleneinrichtung

en	You have more tables than your PHP configuration will allow us to display/convert. Please modify the max_input_vars setting in php.ini to a value above %s
de	Sie haben mehr Tabellen, als Ihre PHP-Konfiguration für die Anzeige / Konvertierung zulässt. Bitte ändern Sie die Einstellung max_input_vars in php.ini auf einen Wert über%s

en	Conversion of tables may take some time especially on larger tables. The conversion of these tables will occur in the background but will not prevent the installer from completing. This may slow down some servers if there are not enough resources for MySQL to handle the conversion.
de	Die Konvertierung von Tabellen kann insbesondere bei größeren Tabellen einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Konvertierung dieser Tabellen erfolgt im Hintergrund, hindert den Installer jedoch nicht daran, die Installation abzuschließen. Dies kann einige Server verlangsamen, wenn nicht genügend Ressourcen für MySQL zur Verfügung stehen, um die Konvertierung durchzuführen.

en	One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example:
de	Eine oder mehrere Tabellen sind zu groß, um während der Installation konvertiert zu werden. Sie sollten das Skript cli/convert_tables.php verwenden, um die Konvertierung durchzuführen, und dann diese Seite aktualisieren. Zum Beispiel:

en	The following tables should be converted to UTF8 and InnoDB with a Dynamic row format. Please select the tables that you wish to convert during the installation process.
de	Die folgenden Tabellen sollten in UTF8 und InnoDB umgewandelt werden. Bitte wählen Sie die Tabellen aus, die Sie während der Installation konvertieren möchten.

en	All your tables appear to be UTF8 and Dynamic row format compliant
de	Alle Ihre Tabellen scheinen UTF8-konform zu sein.

en	Confirm Upgrade
de	Upgrade bestätigen

en	Confirm Installation
de	Installation bestätigen

en	DOWNGRADE DETECTED
de	HERABSTUFUNG ERKANNT

en	YOU MUST MANUALLY CHANGE THE CACTI DATABASE TO REVERT ANY UPGRADE CHANGES THAT HAVE BEEN MADE.THE INSTALLER HAS NO METHOD TO DO THIS AUTOMATICALLY FOR YOU
de	Sie müssen die KACTI-Datenbank MANAUELL ändern, um alle Aktualisierungen, die vorgenommen wurden, rückgängig zu machen.Der Installateur hat KEINE METHODE, dies automatisch für Sie zu tun.

en	Downgrading should only be performed when absolutely necessary and doing so may break your installation
de	Eine Herabstufung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn es unbedingt erforderlich ist, und dies kann Ihre Installation beeinträchtigen.

en	Your Cacti Server is almost ready. Please check that you are happy to proceed.
de	Dein Kakteen-Server ist fast fertig. Bitte überprüfen Sie, ob Sie zufrieden sind.

en	Press '%s' then click '%s' to complete the installation process after selecting your Device Templates.
de	Drücken Sie'%s' und klicken Sie dann auf'%s', um den Installationsprozess abzuschließen, nachdem Sie Ihre Gerätevorlagen ausgewählt haben.

en	Installing Cacti Server v%s
de	Installation von Cacti Server v%s

en	Your Cacti Server is now installing
de	Ihr Cacti Server installiert sich gerade.

en	Spawning background process: %s %s
de	Hintergrundprozess beim Laichen:%s%s

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated. You may now start using the software.
de	Ihr Cacti Server v%s wurde installiert bzw. aktualisiert. Sie können nun mit der Nutzung der Software beginnen.

en	Your Cacti Server v%s has been installed/updated with errors
de	Ihr Cacti Server v%s wurde mit Fehlern installiert bzw. aktualisiert.

en	Starting %s Process for v%s
de	%s Prozess für v%s starten

en	Finished %s Process for v%s
de	Fertig%s Prozess für v%s

en	Found %s templates to install
de	%s Vorlagen zum Installieren gefunden

en	About to import Package #%s '%s'.
de	Über das Importieren von Paket #%s '%s'.

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' succeeded
de	Der Import des Pakets #%s '%s' unter Profil '%s' war erfolgreich

en	Import of Package #%s '%s' under Profile '%s' failed
de	Import des Pakets #%s '%s' unter Profil '%s' fehlgeschlagen

en	Mapping Automation Template for Device Template '%s'
de	Automatisierungsvorlagen für[Gelöschte Vorlage]

en	No templates were selected for import
de	Für den Import wurden keine Vorlagen ausgewählt

en	Updating remote configuration file
de	Warte auf Konfiguration

en	Setting default data source profile to %s (%s)
de	Das Standard-Datenquellenprofil für diese Datenvorlage.

en	Failed to find selected profile (%s), no changes were made
de	Das angegebene Profil konnte nicht angewendet werden %s != %s

en	Updating automation network (%s), mode "%s" => "%s", subnet "%s" => %s"
de	Aktualisieren des Automatisierungsnetzwerks (%s), Modus "%s" => "%s", Subnetz "%s" =>%s "

en	Failed to find automation network, no changes were made
de	Das Automatisierungsnetzwerk konnte nicht gefunden werden, es wurden keine Änderungen vorgenommen

en	Adding extra snmp settings for automation
de	Hinzufügen zusätzlicher SNMP-Einstellungen für die Automatisierung

en	Selecting Automation Option Set %s
de	Automatisierungsvorlage(n) löschen

en	Updating Automation Option Set %s
de	SNMP-Optionen für die Automatisierung

en	Successfully updated Automation Option Set %s
de	Erfolgreich aktualisiert Automatisierungsoptionssatz%s

en	Resequencing Automation Option Set %s
de	Automatisierung auf Gerät(en) ausführen

en	Failed to updated Automation Option Set %s
de	Der angegebene Automatisierungsbereich konnte nicht angewendet werden.

en	Failed to find any automation option set
de	Die zu kopierenden Daten konnten nicht gefunden werden!

en	Device Template for First Cacti Device is %s
de	Gerätevorlagen [bearbeiten: %s]

en	Creating Graphs for Default Device
de	Erstellen von Grafiken für dieses Gerät

en	Adding Device to Default Tree
de	Gerätevoreinstellungen

en	No templated graphs for Default Device were found
de	Es wurden keine Vorlagengrafiken für das Standardgerät gefunden

en	WARNING: Device Template for your Operating System Not Found. You will need to import Device Templates or Cacti Packages to monitor your Cacti server.
de	WARNUNG: Gerätevorlage für Ihr Betriebssystem nicht gefunden. Sie müssen Gerätevorlagen oder Cacti-Pakete importieren, um Ihren Cacti-Server zu überwachen.

en	Running first-time data query for local host
de	Erstmalige Datenabfrage für lokalen Host

en	Repopulating poller cache
de	Neugenerieren des Poller Speichers

en	Repopulating SNMP Agent cache
de	SNMPAgent Cache neu erstellen

en	Generating RSA Key Pair
de	RSA-Schlüsselpaar generieren

en	Found %s tables to convert
de	%s Tabellen zum Konvertieren gefunden

en	Converting Table #%s '%s'
de	Repariere Tabelle -> '%s'

en	No tables where found or selected for conversion
de	Es wurden keine Tabellen gefunden oder für die Konvertierung ausgewählt

en	NOTE: Using temporary file for db cache: %s
de	HINWEIS: Verwenden einer temporären Datei für den Datenbankcache:%s

en	Upgrading from v%s (DB %s) to v%s
de	Upgrade zu %s

en	WARNING: Failed to find upgrade function for v%s
de	WARNUNG: Upgrade-Funktion für v%s konnte nicht gefunden werden

en	Install aborted due to no EULA acceptance
de	Installation abgebrochen, da keine EULA-Zulassung vorliegt

en	Background was already started at %s, this attempt at %s was skipped
de	Der Hintergrund wurde bereits bei%s gestartet, dieser Versuch bei%s wurde übersprungen

en	Exception occurred during installation: #%s - %s
de	Bei der Installation ist eine Ausnahme aufgetreten: #

en	Installation was started at %s, completed at %s
de	Die Installation wurde bei %s gestartet, bei %s abgeschlossen.

en	No - %s
de	Version %s %s

en	%s - N/A
de	Version %s %s

en	%s - No
de	Version %s %s

en	Cli
de	cli

en	Setting PHP Option %s = %s
de	Einstellen der PHP-Option%s =%s

en	Failed to set PHP option %s, is %s (should be %s)
de	Fehler beim Festlegen der PHP-Option%s,%s (sollte%s sein)

en	No Remote Data Collectors found for full synchronization
de	Datensammler nicht gefunden bei Synchronisationsversuch

en	Authentication Success
de	Erfolgreiche Authentifizierung

en	PHP LDAP not enabled
de	PHP LDAP nicht aktiviert

en	No username defined
de	Kein Benutzername definiert

en	Protocol Error, Unable to set version (%s) on Server (%s)
de	Protokollfehler, Version kann nicht eingestellt werden

en	Protocol Error, Unable to set referrals option (%s) on Server (%s)
de	Protokollfehler, Option Verweise nicht einstellbar

en	Protocol Error, unable to start TLS communications (%s) on Server (%s)
de	Protokollfehler, TLS-Kommunikation kann nicht gestartet werden

en	Protocol Error, General failure (%s)
de	Protokollfehler, allgemeiner Fehler (%s)

en	Protocol Error, Unable to bind, LDAP result: (%s) on Server (%s)
de	Protokollfehler, Bindungsunfähig, LDAP-Ergebnis: %s

en	Unable to Connect to Server (%s)
de	Verbindung zum Server nicht möglich

en	Connection Timeout to Server (%s)
de	Verbindungs-Timeout

en	Insufficient Access to Server (%s)
de	Unzureichender Zugang

en	Group DN could not be found to compare on Server (%s)
de	Gruppe DN konnte nicht gefunden werden, um zu vergleichen.

en	More than one matching user found
de	Mehr als ein passender Benutzer gefunden

en	Unable to find user from DN
de	Benutzer kann nicht über DN gefunden werden.

en	Unable to find users DN
de	Benutzer können nicht gefunden werden DN

en	Unable to create LDAP connection object to Server (%s)
de	LDAP-Verbindungsobjekt kann nicht erstellt werden.

en	Specific DN and Password required
de	Spezifischer DN und Passwort erforderlich

en	Invalid Password provided. Login failed.
de	Ungültiges Passwort angegeben. Login fehlgeschlagen.

en	Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s)
de	Unerwarteter Fehler %s (Ldap Error: %s)

en	ICMP Ping timed out
de	ICMP Ping Timeout für Ping

en	ICMP Ping Success (%s ms)
de	ICMP Ping Erfolg (%s ms)

en	ICMP ping Timed out
de	ICMP Ping Zeitüberschreitung

en	Destination address not specified
de	Zieladresse nicht angegeben

en	IPv6 support seems to be missing!

en	UDP ping error: %s
de	UDP Ping-Fehler: %s

en	UDP Ping Success (%s ms)
de	UDP Ping Erfolg (%s ms)

en	IPv6 support appears to be missing!

en	TCP ping: socket_connect(), reason: %s
de	TCP Ping: socket_connect(), Grund: %s

en	TCP ping: socket_select() failed, reason: %s
de	TCP ping: socket_select() fehlgeschlagen, Grund: %s

en	TCP Ping Success (%s ms)
de	TCP Ping Erfolg (%s ms)

en	TCP ping timed out

en	Ping not performed due to setting.
de	Ping wird aufgrund der Einstellung nicht ausgeführt.

en	%s Version %s or above is required for %s.
de	%s Version %s oder höher ist für %s erforderlich.

en	%s is required for %s, and it is not installed.
de	%s wird für %s benötigt und ist nicht installiert.

en	Plugin cannot be installed.
de	Das Plugin kann nicht installiert werden.

en	The Plugin directory '%s' needs to be renamed to remove 'plugin_' from the name before it can be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an version function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	The Plugin in the directory '%s' does not include an install function '%s()'. This function must exist for the plugin to be installed.

en	Requires: Cacti >= %s
de	Erfordert: Kakteen >= %s

en	Legacy Plugin

en	Device '%s' successfully added to Report.
de	Zu Kakteen hinzugefügt

en	Device not found! Unable to add to Report
de	Das Diagramm wurde nicht gefunden, als versucht wurde, es zum Bericht hinzuzufügen.

en	Device '%s' not added to Report as it already exists on report.
de	Gerät „%s“ wurde nicht zum Bericht hinzugefügt, da es bereits im Bericht vorhanden ist.

en	Problems sending Report '%s' Problem with e-mail Subsystem Error is '%s'
de	Probleme beim Senden des Berichts '%s' Problem mit dem E-Mail-Subsystem Fehler ist '%s'

en	Report '%s' Sent Successfully
de	Der Bericht wurde erfolgreich gesendet

en	(Non Query Based)
de	(Nicht abfragebasiert)

en	Choose the Report to associate these graphs with. The defaults for alignment will be used for each graph in the list below.
de	Wählen Sie den Bericht, mit dem diese Diagramme verknüpft werden sollen. Die Standardeinstellungen für die Ausrichtung werden für jedes Diagramm in der folgenden Liste verwendet.

en	Graph Timespan:
de	Diagramm Zeitspanne:

en	Graph Alignment:
de	Diagrammausrichtung:

en	Created Report Graph Item '%s'
de	Erstelltes Berichtsgrafik-Element '%s''.

en	Failed Adding Report Graph Item '%s' Already Exists
de	Das Hinzufügen von Berichtsgrafiken ist fehlgeschlagen '%s' ist bereits vorhanden.

en	Skipped Report Graph Item '%s' Already Exists
de	Übersprungenes Berichtsgrafikelement '%s' Bereits vorhanden

en	The required RRDfile step size is '%s' but observed step is '%s'
de	Die erforderliche RRD-Schrittweite ist'%s'.

en	Type for Data Source '%s' should be '%s'
de	Typ für Datenquelle '%s' sollte '%s' sein.

en	Heartbeat for Data Source '%s' should be '%s'
de	Heartbeat für Datenquelle '%s' sollte '%s' sein.

en	RRD minimum for Data Source '%s' should be '%s'
de	RRD-Minimum für die Datenquelle '%s' sollte '%s' sein.

en	DS '%s' missing in Cacti definition
de	DS'%s' fehlt in der Kakteendefinition.

en	Cacti RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
de	Kakteen RRA'%s' hat die gleichen CF/Schritte (%s, %s) wie'%s'.

en	File RRA '%s' has same CF/steps (%s, %s) as '%s'
de	Die Datei RRA '%s' hat die gleichen CF/Schritte (%s, %s) wie '%s'.

en	The pdp_per_row of '%s' is invalid for RRA '%s' should be '%s'. Consider deleting and allowing Cacti to re-create RRDfile.

en	The XFF for Cacti RRA id is '%s' but should be '%s'
de	XFF für Kakteen RRA id '%s' sollte '%s' sein.

en	The number of rows for Cacti RRA id '%s' is incorrect. The number of rows are '%s' but should be '%s'
de	Anzahl der Zeilen für Cacti RRA id '%s' sollte '%s' sein.

en	The RRA '%s' missing in the existing Cacti RRDfile
de	RRA'%s' fehlt in RRDatei

en	RRA '%s' missing in Cacti definition
de	RRA'%s' fehlt in der Kakteendefinition.

en	Unknown Sec
de	Unbekannter Sec

en	PDP per Row
de	PDP pro Zeile

en	CDP Unknown Data points (0)
de	CDP Unbekannt Datenpunkte (0)

en	Errors Found
de	Keine %s gefunden

en	Optional Tuning Recommendations
de	Daten-Schablone Auswahl

en	rename %s to %s
de	Umbenennen von %s in %s

en	Error while parsing the XML of rrdtool dump
de	Fehler beim Parsen des XML von rrdtool dump

en	ERROR: RRDfile %s not writeable
de	FEHLER: RRDatei %s nicht beschreibbar

en	Error while parsing the XML of RRDtool dump
de	Fehler beim Parsen des XML des RRDtool-Dumps

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file
de	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) aus der RRD-Datei entfernt.

en	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file
de	RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) Hinzufügen zur RRD-Datei

en	Website does not have write access to %s, may be unable to create/update RRDs
de	Die Website hat keinen Schreibzugriff auf %s, kann möglicherweise keine RRDs erstellen/aktualisieren.

en	(Custom)
de	Eigenes

en	Failed to open data file, poller may not have run yet
de	Datendatei konnte nicht geöffnet werden, der Poller ist möglicherweise noch nicht gestartet.

en	RRA Folder
de	RRA-Ordner

en	Unknown RRDtool Error
de	Unbekannter RRDtool-Fehler

en	Attempting to Create Graph from Non-Template
de	Aggregat aus Vorlage erstellen

en	Attempting to Create Graph from Removed Graph Template
de	Versuch, ein Diagramm aus einer entfernten Diagrammvorlage zu erstellen

en	ERROR: Whitelist Validation Failed. Check Data Input Method
de	FEHLER: Whitelist-Validierung fehlgeschlagen. Dateneingabemethode prüfen

en	Graph Not created for %s due to bad data
de	Letzes Update

en	NOTE: Graph not added for Data Query %s and index %s due to Data Source verification failure

en	MySQL 5.6+ and MariaDB 10.0+ are great releases, and are very good versions to choose. Make sure you run the very latest release though which fixes a long standing low level networking issue that was causing spine many issues with reliability.
de	MySQL 5.6+ und MariaDB 10.0+ sind großartige Releases und sehr gute Versionen. Stellen Sie sicher, dass Sie die allerneueste Version ausführen, die ein langjähriges Netzwerkproblem behebt, das viele Probleme mit der Wirbelsäule verursacht hat.

en	It is STRONGLY recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.5.3.
de	Es wird empfohlen, InnoDB in jeder %s-Version größer als 5.1 zu aktivieren.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4_unicode_ci collation type as some characters take more than a single byte.
de	Wenn Sie Cacti mit anderen Sprachen als Englisch verwenden, ist es wichtig, den Sortierungstyp utf8mb4_unicode_ci zu verwenden, da einige Zeichen mehr als ein einzelnes Byte benötigen.

en	When using Cacti with languages other than English, it is important to use the utf8mb4 character set as some characters take more than a single byte.
de	Wenn Sie Cacti mit anderen Sprachen als Englisch verwenden, ist es wichtig, den Zeichensatz utf8mb4 zu verwenden, da einige Zeichen mehr als ein einzelnes Byte benötigen.

en	It is recommended that you enable InnoDB in any %s version greater than 5.1.
de	Es wird empfohlen, InnoDB in jeder %s-Version größer als 5.1 zu aktivieren.

en	Depending on the number of logins and use of spine data collector, %s will need many connections. The calculation for spine is: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), then you must leave headroom for user connections, which will change depending on the number of concurrent login accounts.
de	Abhängig von der Anzahl der Anmeldungen und der Verwendung des Spine Data Collectors benötigt %s viele Verbindungen. Die Berechnung für die Wirbelsäule lautet: total_connections = total_processes * (total_threads + script_servers + 1), dann müssen Sie Kopfraum für Benutzerverbindungen lassen, der sich je nach Anzahl der gleichzeitigen Anmeldekonten ändert.

en	Keeping the table cache larger means less file open/close operations when using innodb_file_per_table.
de	Wenn Sie den Tabellen-Cache größer halten, bedeutet dies, dass Sie bei der Verwendung von innodb_file_per_table weniger Datei-Öffnungs-/Schließvorgänge durchführen müssen.

en	With Remote polling capabilities, large amounts of data will be synced from the main server to the remote pollers. Therefore, keep this value at or above 16M.
de	Mit den Remote Polling-Funktionen werden große Datenmengen vom Hauptserver mit den Remote Pollern synchronisiert. Halten Sie daher diesen Wert bei oder über 16M.

en	If using the Cacti Performance Booster and choosing a memory storage engine, you have to be careful to flush your Performance Booster buffer before the system runs out of memory table space. This is done two ways, first reducing the size of your output column to just the right size. This column is in the tables poller_output, and poller_output_boost. The second thing you can do is allocate more memory to memory tables. We have arbitrarily chosen a recommended value of 10%% of system memory, but if you are using SSD disk drives, or have a smaller system, you may ignore this recommendation or choose a different storage engine. You may see the expected consumption of the Performance Booster tables under Console -> System Utilities -> View Boost Status.
de	Wenn Sie den Cacti Performance Booster verwenden und eine Speicher-Engine wählen, müssen Sie darauf achten, dass Sie Ihren Performance Booster-Puffer leeren, bevor dem System der Speicherplatz ausgeht. Dies geschieht auf zwei Arten, wobei zunächst die Größe Ihrer Ausgabespalte auf die richtige Größe reduziert wird. Diese Spalte befindet sich in den Tabellen poller_output, und poller_output_boost. Das zweite, was Sie tun können, ist, mehr Speicher für Speichertabellen zu reservieren. Wir haben willkürlich einen empfohlenen Wert von 10% des Systemspeichers gewählt, aber wenn Sie SSD-Festplattenlaufwerke verwenden oder ein kleineres System haben, können Sie diese Empfehlung ignorieren oder eine andere Speichermaschine wählen. Den erwarteten Verbrauch der Performance Booster-Tabellen sehen Sie unter Console -> System Utilities -> View Boost Status.

en	When executing subqueries, having a larger temporary table size, keep those temporary tables in memory.
de	Wenn Sie Subqueries mit einer größeren Größe der temporären Tabelle ausführen, behalten Sie diese temporären Tabellen im Speicher.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the join_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the systems memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default of 262,144. When performing joins, if they are below this size, they will be kept in memory and never written to a temporary file. As this is a per connection memory allocation, care must be taken not to increase it too high. The sum of the join_buffer_size + sort_buffer_size + read_buffer_size + read_rnd_buffer_size + thread_stack + binlog_cache_size + Core MySQL/MariaDB memory should be below 80% if the database is hosted on the Cacti web server and less if you intend to have very large RRDfiles or hundreds of thousands to millions long term.

en	If this number is negative, reduce the innodb_buffer_pool_size until the sort_buffer_size turns positive, but allocate approximately from between 25%-50% of memory to the innodb_buffer_pool_size if the database is hosted on the Cacti server, or upto 80% of the system memory if the database is separate from the Cacti web server. However, try to not go below the default setting of 2,097,152. A sort buffer performs sorts for some queries using ORDER BY or GROUP BY. Configuring sort_buffer_size decides how much memory will be allocated for sort queries. The sort_buffer_size may need to be adjusted from the default if the workload requires a significant number of sort queries. The sort_buffer_size is defined on a per-session variable. Use the same equation as that of the join_buffer_size to determine the per connection possible memory.

en	When using InnoDB storage it is important to keep your table spaces separate. This makes managing the tables simpler for long time users of %s. If you are running with this currently off, you can migrate to the per file storage by enabling the feature, and then running an alter statement on all InnoDB tables.
de	Bei der Verwendung von InnoDB-Speicher ist es wichtig, dass Sie Ihre Tablespaces getrennt halten. Dies erleichtert die Verwaltung der Tabellen für Langzeitbenutzer von %s. Wenn Sie mit diesem aktuell deaktivierten Dateispeicher arbeiten, können Sie auf den Speicher pro Datei migrieren, indem Sie die Funktion aktivieren und dann eine alter-Anweisung für alle InnoDB-Tabellen ausführen.

en	When using innodb_file_per_table, it is important to set the innodb_file_format to Barracuda. This setting will allow longer indexes important for certain Cacti tables.
de	Bei der Verwendung von innodb_file_per_table ist es wichtig, das innodb_file_format auf Barracuda einzustellen. Diese Einstellung ermöglicht längere Indizes, die für bestimmte Cacti-Tabellen wichtig sind.

en	If your tables have very large indexes, you must operate with the Barracuda innodb_file_format and the innodb_large_prefix equal to 1. Failure to do this may result in plugins that can not properly create tables.
de	Wenn Ihre Tabellen sehr große Indizes haben, müssen Sie mit dem Barracuda innodb_file_format und dem innodb_large_prefix gleich 1 arbeiten. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu Plugins führen, die Tabellen nicht ordnungsgemäß erstellen können.

en	InnoDB will hold as much tables and indexes in system memory as is possible. Therefore, you should make the innodb_buffer_pool large enough to hold as much of the tables and index in memory. Checking the size of the /var/lib/mysql/cacti directory will help in determining this value. We are recommending 25%% of your systems total memory, but your requirements will vary depending on your systems size. If you database is very large or remote, you can consider increasing this size. If remote, it can by as high as 80% of the systems memory. However, cautions must be taken to reduce the swapiness of the system, or to remove swap to keep the system from swapping.
de	InnoDB wird so viele Tabellen und Indizes wie möglich im Systemspeicher halten. Daher sollten Sie den innodb_buffer_pool groß genug machen, um so viel von den Tabellen und dem Index im Speicher zu halten. Die Überprüfung der Größe des Verzeichnisses /var/lib/mysql/cacti hilft bei der Bestimmung dieses Wertes. Wir empfehlen 25% des Gesamtspeichers Ihres Systems, aber Ihre Anforderungen variieren je nach Systemgröße.

en	This settings should remain ON unless your Cacti instances is running on either ZFS or FusionI/O which both have internal journaling to accomodate abrupt system crashes. However, if you have very good power, and your systems rarely go down and you have backups, turning this setting to OFF can net you almost a 50% increase in database performance.
de	Diese Einstellungen sollten aktiviert bleiben, es sei denn, Ihre Cacti-Instanzen werden auf ZFS oder FusionI / O ausgeführt, die beide über ein internes Journal verfügen, um plötzlichen Systemabstürzen Rechnung zu tragen. Wenn Sie jedoch über eine sehr gute Leistung verfügen und Ihre Systeme selten ausfallen und Sie Backups haben, können Sie durch Deaktivieren dieser Einstellung die Datenbankleistung um fast 50%steigern.

en	This is where metadata is stored. If you had a lot of tables, it would be useful to increase this.
de	Hier werden Metadaten gespeichert. Wenn Sie viele Tabellen haben, wäre es sinnvoll, diese zu erhöhen.

en	Rogue queries should not for the database to go offline to others. Kill these queries before they kill your system.
de	Rogue-Abfragen sollten nicht dazu führen, dass die Datenbank offline zu anderen geht. Beenden Sie diese Anfragen, bevor sie Ihr System beenden.

en	Maximum I/O performance happens when you use the O_DIRECT method to flush pages.
de	Die maximale I/O-Leistung tritt ein, wenn Sie die O_DIRECT-Methode zum Flush von Seiten verwenden.

en	Setting this value to 2 means that you will flush all transactions every second rather than at commit. This allows %s to perform writing less often.
de	Wenn Sie diesen Wert auf 2 setzen, bedeutet dies, dass Sie alle Transaktionen jede Sekunde und nicht beim Commit löschen werden. Dies ermöglicht es %s, das Schreiben seltener durchzuführen.

en	With modern SSD type storage, having multiple io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
de	Mit modernem SSD-Speicher ist die Verwendung mehrerer io-Threads für Anwendungen mit hohen io-Eigenschaften von Vorteil.

en	As of %s %s, the you can control how often %s flushes transactions to disk. The default is 1 second, but in high I/O systems setting to a value greater than 1 can allow disk I/O to be more sequential
de	Ab %s %s %s können Sie steuern, wie oft %s Transaktionen auf die Festplatte schreibt. Die Voreinstellung ist 1 Sekunde, aber in hohen I/O-Systemen kann die Einstellung auf einen Wert größer als 1 es ermöglichen, dass die Festplatten-I/Os sequentieller werden.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
de	Mit modernem SSD-Speicher ist die Verwendung mehrerer Read-Io-Threads für Anwendungen mit hohen Io-Eigenschaften von Vorteil.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics. Depending on your MariaDB/MySQL versions, this value can go as high as 64. But try to keep the number less than your total SMT threads on the database server.
de	Mit modernem SSD-Speicher ist die Verwendung mehrerer Schreib-io-Threads für Anwendungen mit hohen io-Eigenschaften von Vorteil.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MariaDB less than 10.5. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max the number of CPU cores or 64.
de	%s teilt den innodb_buffer_pool in Speicherbereiche auf, um die Performance zu verbessern. Der Maximalwert ist 64. Wenn Ihr innodb_buffer_pool kleiner als 1GB ist, sollten Sie die Poolgröße geteilt durch 128MB verwenden. Verwenden Sie diese Gleichung bis zum Maximum von 64 weiter.

en	%s will divide the innodb_buffer_pool into memory regions to improve performance for versions of MySQL upto and including MySQL 8.0. The max value is 64, but should not exceed more than the number of CPU cores/threads. When your innodb_buffer_pool is less than 1GB, you should use the pool size divided by 128MB. Continue to use this equation up to the max of the number of CPU cores or 64.
de	%s teilt den innodb_buffer_pool in Speicherbereiche auf, um die Performance zu verbessern. Der Maximalwert ist 64. Wenn Ihr innodb_buffer_pool kleiner als 1GB ist, sollten Sie die Poolgröße geteilt durch 128MB verwenden. Verwenden Sie diese Gleichung bis zum Maximum von 64 weiter.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 200 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 100000 can be used.
de	Wenn Sie SSD-Festplatten haben, verwenden Sie diesen Vorschlag. Wenn Sie physische Festplatten haben, verwenden Sie 200 * die Anzahl der aktiven Festplatten in dem Array. Bei Verwendung von NVMe oder PCIe Flash können viel größere Zahlen bis zu 100000 verwendet werden.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. If you have physical hard drives, use 2000 * the number of active drives in the array. If using NVMe or PCIe Flash, much larger numbers as high as 200000 can be used.
de	Wenn Sie SSD-Festplatten haben, verwenden Sie diesen Vorschlag. Wenn Sie physische Festplatten haben, verwenden Sie 2000 * die Anzahl der aktiven Festplatten in dem Array. Bei Verwendung von NVMe oder PCIe Flash können viel größere Zahlen bis 200000 verwendet werden.

en	If you have SSD disks, use this suggestion. Otherwise, do not set this setting.
de	Wenn Sie SSD-Festplatten haben, verwenden Sie diesen Vorschlag. Andernfalls sollten Sie diese Einstellung nicht vornehmen.

en	With modern SSD type storage, having multiple read io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
de	Mit modernem SSD-Speicher ist die Verwendung mehrerer Read-Io-Threads für Anwendungen mit hohen Io-Eigenschaften von Vorteil.

en	With modern SSD type storage, having multiple write io threads is advantageous for applications with high io characteristics.
de	Mit modernem SSD-Speicher ist die Verwendung mehrerer Schreib-io-Threads für Anwendungen mit hohen io-Eigenschaften von Vorteil.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, this setting should be off if atomic writes are enabled. Therefore, please enable atomic writes instead of the double write buffer as it will increase performance.
de	Bei Verwendung von MariaDB 10.2.4 und höher sollte diese Einstellung deaktiviert sein, wenn atomare Schreibvorgänge aktiviert sind. Bitte aktivieren Sie daher atomare Schreibvorgänge anstelle des doppelten Schreibpuffers, da dies die Leistung erhöht.

en	When using MariaDB 10.2.4 and above, you can use atomic writes over the doublewrite buffer to increase performance.
de	Wenn Sie MariaDB 10.2.4 und höher verwenden, können Sie atomare Schreibvorgänge über den Doublewrite-Puffer verwenden, um die Leistung zu erhöhen.

en	%s Tuning

en	Note: Many changes below require a database restart
de	Hinweis: Viele der folgenden Änderungen erfordern einen Neustart der Datenbank.

en	PHP %s is the minimum version
de	PHP %s ist die minimale Version.

en	A minimum of %s memory limit
de	Ein Minimum von %s MB-Speichergrenze

en	A minimum of %s m execution time
de	Mindestens %s m Ausführungszeit

en	A valid timezone that matches MySQL and the system
de	Eine gültige Zeitzone, die mit MySQL und dem System übereinstimmt.

en	Click 'Continue' to Delete the following External Link.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following External Links.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu löschen.

en	Delete External Link
de	Externer Link

en	Delete External Links
de	Externe Links

en	Click 'Continue' to Disable the following External Link.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following External Links.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu deaktivieren.

en	Disable External Link
de	Externer Link

en	Disable External Links
de	Externe Links

en	Click 'Continue' to Enable the following External Link.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following External Links.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu aktivieren.

en	Enable External Link
de	Externer Link

en	Enable External Links
de	Externe Links

en	Top Tab
de	Obere Registerkarte

en	Bottom Console
de	Untere Konsole

en	Top Console
de	Obere Konsole

en	Sort for Ordering
de	Für die Bestellung sortieren

en	Console Menu
de	Konsolenmenü

en	Bottom of Console Page
de	Unterseite der Konsolenseite

en	Top of Console Page
de	Oben auf der Konsolenseite

en	Where should this page appear?
de	Wo soll diese Seite erscheinen?

en	Console Menu Section
de	Abschnitt zum Konsolenmenü

en	Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities)
de	Unter welcher Konsolenüberschrift soll dieses Element erscheinen? (Alle Menüs für externe Links werden zwischen Konfiguration und Dienstprogrammen angezeigt.)

en	New Console Section
de	Neuer Konsolenabschnitt

en	If you don't like any of the choices above, type a new title in here.
de	Wenn dir eine der obigen Optionen nicht gefällt, gib hier einen neuen Titel ein.

en	Tab/Menu Name
de	Registerkarte/Menüname

en	The text that will appear in the tab or menu.
de	Der Text, der auf der Registerkarte oder im Menü angezeigt wird.

en	Content File/URL
de	Inhaltsdatei/URL

en	Web URL Below
de	Web-URL unten

en	The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory.
de	Die Datei, die den Inhalt dieser Seite enthält. Diese Datei muss sich im Verzeichnis Cacti 'include/content/' befinden.

en	Web URL Location
de	Web-URL-Standort

en	The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work.
de	Die gültige URL, die für diesen externen Link verwendet werden soll. Muss den Typ enthalten, z.B. http://www.cacti.net. Beachten Sie, dass viele Websites es nicht zulassen, dass sie in einen Iframe von einer fremden Website eingebettet werden, und daher funktioniert der externe Link möglicherweise nicht.

en	If checked, the page will be available immediately to the admin user.
de	Wenn diese Option aktiviert ist, steht die Seite dem Admin-Benutzer sofort zur Verfügung.

en	Automatic Page Refresh
de	Automatisches Seitenauffrischen

en	How often do you wish this page to be refreshed automatically.
de	Wie oft möchten Sie, dass diese Seite automatisch aktualisiert wird.

en	External Links [edit: %s]
de	Externe Links [bearbeiten: %s]

en	External Links [new]
de	Externe Links[neu]

en	a Session Timeout
de	Zeitüberschreitung

en	an Account Suspension
de	Optionen für das Benutzerkonto

en	a change in state of the Remote Data Collector
de	Der Status dieses Datensammlers.

en	Logout of Cacti
de	Abmeldung von Kakteen

en	You have been logged out of Cacti due to %s.
de	Sie sind aufgrund von Inaktivität ausgeloggt worden.

en	Please close your browser or %sLogin Again%s
de	Bitte schließen Sie Ihren Browser oder %sLogin Again%s.

en	Cookies have been cleared
de	Alle Ihre Anmeldesitzungen wurden gelöscht.

en	SNMP Notification Receivers
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger

en	No SNMP Notification Receivers
de	Keine SNMP-Benachrichtigungsempfänger

en	SNMP Notification Receiver [edit: %s]
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger[Bearbeiten: %s]

en	SNMP Notification Receiver [new]
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger[neu]

en	MIB

en	Max-Access
de	Max-Zugang

en	Monitored
de	Unkontrolliert

en	No SNMP Notifications
de	Keine SNMP-Benachrichtigungen

en	Purge Notification Log
de	Benachrichtigungsprotokoll bereinigen

en	Varbinds

en	No SNMP Notification Log Entries
de	Keine SNMP-Benachrichtigungsprotokolleinträge

en	Click 'Continue' to Delete the following Notification Receiver.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Benachrichtigungsempfänger zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Notification Receivers.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Benachrichtigungsempfänger zu löschen.

en	Delete Notification Receiver
de	%s Benachrichtigungsempfänger

en	Delete Notification Receivers
de	%s Benachrichtigungsempfänger

en	Click 'Continue' to Disable the following Notification Receiver.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Benachrichtigungsempfänger zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following Notification Receivers.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Benachrichtigungsempfänger zu deaktivieren.

en	Disable Notification Receiver
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger deaktivieren

en	Disable Notification Receivers
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following Notification Receiver.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Benachrichtigungsempfänger zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following Notification Receivers.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Benachrichtigungsempfänger zu aktivieren.

en	Enable Notification Receiver
de	SNMP-Benachrichtigungsempfänger deaktivieren

en	Enable Notification Receivers
de	%s Benachrichtigungsempfänger

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Object the following Notification Receiver.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Weiterleitung der folgenden Benachrichtigungsobjekte an diesen Benachrichtigungsempfänger zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable Forwarding the following Notification Objects to the following Notification Receiver.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Weiterleitung der folgenden Benachrichtigungsobjekte an diesen Benachrichtigungsempfänger zu deaktivieren.

en	Disable Forwarding Object
de	Benachrichtigungsobjekte deaktivieren

en	Disable Forwarding Objects
de	Benachrichtigungsobjekte deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Object to this Notification Receiver.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Weiterleitung der folgenden Benachrichtigungsobjekte an diesen Benachrichtigungsempfänger zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable Forwarding the following Notification Objects Notification Receivers.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Weiterleitung der folgenden Benachrichtigungsobjekte an diesen Benachrichtigungsempfänger zu deaktivieren.

en	Enable Forwarding Object
de	Benachrichtigungsobjekte deaktivieren

en	Enable Forwarding Objects
de	Benachrichtigungsobjekte deaktivieren

en	Key Generation Required to Use Plugin

en	Package Key Information Not Found

en	In order to use this Plugin, you must first run the genkey.php script in the plugin directory. Once that is complete, you will have a public and private key used to sign your packages.

en	You have not Trusted this Package Author. If you wish to import, check the Automatically Trust Author checkbox

en	The Package %s Imported Successfully
de	Kakteenprotokoll erfolgreich bereinigt

en	The Package %s Import Failed

en	Error in Package
de	Fehler in Datenabfrage.

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available.

en	The package "%s" download or validation failed

en	See the cacti.log for more information. It could be that you had either an API Key error or the package was tamered with, or the location is not available

en	The package download or validation failed

en	Package XML File Damaged.
de	Paketdateien

en	The XML files appears to be invalid. Please contact the package author

en	Check the package repository file for files that should exist and find the one that is missing

en	The XML files for the package does not exist

en	Packages Details
de	Paketdateien

en	Device class
de	Geräteregeln

en	Copyright
de	rechts

en	Import Package Filenames [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Package
de	Paketdateien

en	Filename
de	Umbenennen

en	Differences

en	Unchanged
de	[Unverändert]

en	Import Package Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Template Type
de	Überschrift des Templates

en	Changes/Diffferences
de	Gerät wechseln

en	Orphans
de	Waise

en	File Differences for:

en	Local Package Import File
de	Paketdateien

en	The *.xml.gz file located on your Local machine to Upload and Import.

en	Automatically Trust Signer
de	Automatisch zu Kakteen hinzufügen

en	If checked, Cacti will automatically Trust the Signer for this and any future Packages by that author.

en	Replace Data Source and Graph Template Suggested Value Records. Graphs and Data Sources will take on new names after either a Data Query Reindex or by using the forced Replace Suggested Values process.

en	Package Import
de	Daten importieren

en	Not Compatible
de	Kompatibel

en	Plugin Error
de	Plugin-Fehler

en	Configuration Issues
de	Konfigurationsprobleme

en	Actions available include 'Install', 'Activate', 'Disable', 'Enable', 'Uninstall'.
de	Zu den verfügbaren Aktionen gehören'Installieren','Aktivieren','Deaktivieren','Aktivieren','Aktivieren','Deinstallieren'.

en	The name for this Plugin. The name is controlled by the directory it resides in.
de	Der Name für dieses Plugin. Der Name wird durch das Verzeichnis gesteuert, in dem er sich befindet.

en	A description that the Plugins author has given to the Plugin.
de	Eine Beschreibung, die der Autor des Plugins dem Plugin gegeben hat.

en	Main / Remote Status

en	The status of this Plugin.
de	Der Status dieses Plugins.

en	The author of this Plugin.
de	Der Autor dieses Plugins.

en	This Plugin requires the following Plugins be installed first.
de	Für dieses Plugin müssen zuerst die folgenden Plugins installiert werden.

en	The version of this Plugin.
de	Die Version dieses Plugins.

en	The load order of the Plugin. You can change the load order by first sorting by it, then moving a Plugin either up or down.
de	Die Ladereihenfolge des Plugins. Sie können die Ladereihenfolge ändern, indem Sie zuerst nach ihr sortieren und dann ein Plugin entweder nach oben oder unten verschieben.

en	No Plugins Found
de	Keine Plugins gefunden

en	Uninstalling this Plugin will remove all Plugin Data and Settings. If you really want to Uninstall the Plugin, click 'Uninstall' below. Otherwise click 'Cancel'
de	Durch die Deinstallation dieses Plugins werden alle Daten und Einstellungen des Plugins entfernt. Wenn Sie das Plugin wirklich deinstallieren möchten, klicken Sie unten auf "Deinstallieren". Andernfalls klicken Sie auf'Abbrechen'.

en	Are you sure you want to Uninstall?
de	Sind Sie sicher, dass Sie die Deinstallation durchführen möchten?

en	Not Compatible, %s
de	Nicht kompatibel, %s

en	Order Before Previous Plugin
de	Bestellen vor dem vorherigen Plugin

en	Order After Next Plugin
de	Bestellung nach dem nächsten Plugin

en	Unable to Install Plugin. The following Plugins must be installed first: %s
de	Plugin kann nicht installiert werden. Folgende Plugins müssen zuerst installiert werden: %s

en	Unable to Uninstall. This Plugin is required by: %s
de	Nicht deinstallierbar. Dieses Plugin wird benötigt von: %s

en	Plugin directory is missing!
de	Plugin-Verzeichnis fehlt!

en	Plugin is not compatible (Pre-1.x)
de	Plugin ist nicht kompatibel (Pre-1.x)

en	Plugin directories can not include spaces
de	Plugin-Verzeichnisse dürfen keine Leerzeichen enthalten.

en	Plugin directory is not correct. Should be '%s' but is '%s'
de	Das Plugin-Verzeichnis ist nicht korrekt. Sollte'%s' sein, ist aber'%s'.

en	Plugin directory '%s' is missing setup.php
de	Plugin-Verzeichnis '%s' fehlt setup.php

en	Plugin is lacking an INFO file
de	Dem Plugin fehlt eine INFO-Datei.

en	Plugin is integrated into Cacti core
de	Das Plugin ist in den Cacti-Kern integriert.

en	Plugin is not compatible
de	Plugin ist nicht kompatibel

en	Enable Plugin Locally
de	Plugin aktivieren

en	WARNING: %s is out of sync with the Poller Interval for Poller[%d]! The Poller Interval is %d seconds, with a maximum of a %d seconds, but %d seconds have passed since the last poll!
de	WARNUNG: %s ist nicht synchron mit dem Poller-Intervall! Das Poller-Intervall beträgt '%d' Sekunden, mit einem Maximum von '%d' Sekunden, aber %d Sekunden sind seit der letzten Umfrage vergangen!

en	WARNING: There are %d processes detected as overrunning a polling cycle for Poller[%d], please investigate.
de	WARNUNG: Es werden %d' als Überschreitung eines Pollingzyklus erkannt, bitte untersuchen Sie dies.

en	WARNING: Poller Output Table not empty for Poller[%d]. Issues: %d, %s.
de	WARNUNG: Pollerausgabetabelle nicht leer. Probleme: %d, %s.

en	ERROR: The spine path: %s is invalid for Poller[%d]. Poller can not continue!
de	FEHLER: Der Wirbelsäulenpfad: %s ist ungültig. Poller kann nicht fortgesetzt werden!

en	Maximum runtime of %d seconds exceeded for Poller[%d]. Exiting.
de	Maximale Laufzeit von %d Sekunden überschritten. Aufregend.

en	WARNING: Cacti Polling Cycle Exceeded Poller Interval by
de	WARNUNG: Polling-Zyklus für Kakteen hat das Poller-Intervall um . überschritten

en	WARNING: 24 hours Poller[%d] avg. run time is %f seconds (more than %d % of time limit)

en	WARNING: In last hour Poller[%d] run time %d times reached more than %d % of time limit

en	Cacti System Notification
de	Systemwerkzeuge

en	NOTE: A second Cacti data collector has been added. Therefore, enabling boost automatically!
de	HINWEIS: Ein zweiter Cacti-Datenkollektor wurde hinzugefügt. Aktivieren Sie daher automatisch den Boost!

en	WARNING: Main Cacti database offline or in recovery
de	WARNUNG: Hauptdatenbank von Cacti offline oder in Wiederherstellung

en	Cacti Primary Admin
de	Kakteen Primary Admin

en	Cacti Automation Report requires an html based Email client
de	Der Cacti Automation Report benötigt einen html-basierten E-Mail-Client.

en	WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash
de	WARNUNG: Poller-Boost-Überlauf erkannt, möglicher Boost-Poller-Absturz

en	Full Sync
de	Volle Synchronisation

en	New/Idle
de	Neu/Leer

en	Use Cacti Log Level
de	Generischer Log-Level

en	Data Collector Information
de	Informationen zum Datensammler

en	The primary name for this Data Collector.
de	Der Hauptname für diesen Datensammler.

en	New Data Collector
de	Neuer Datensammler

en	Data Collector Hostname
de	Datensammler Hostname

en	The hostname for Data Collector. It may have to be a Fully Qualified Domain name for the remote Pollers to contact it for activities such as re-indexing, Real-time graphing, etc.
de	Der Hostname für den Datensammler. Es kann sein, dass es sich um einen vollständig qualifizierten Domänennamen handeln muss, damit die Remote-Poller ihn für Aktivitäten wie Re-Indexing, Echtzeit-Grafik usw. kontaktieren können.

en	Custom Log Level
de	Generischer Log-Level

en	In Cases where you need to perform debugging for a single Data Collector Only, you can change it's log level here.

en	The TimeZone for the Data Collector.
de	Die Zeitzone für den Datensammler.

en	Notes for this Data Collectors Database.
de	Hinweise zu dieser Datensammler-Datenbank.

en	The number of Data Collector processes to use to spawn.
de	Die Anzahl der Datensammlerprozesse, die zum Spawn verwendet werden sollen.

en	The number of Spine Threads to use per Data Collector process.
de	Die Anzahl der zu verwendenden Rückgratfäden pro Datensammlerprozess.

en	Sync Interval
de	Synchronisationsintervall

en	The polling sync interval in use. This setting will affect how often this poller is checked and updated.
de	Das verwendete Polling-Synchronisationsintervall. Diese Einstellung beeinflusst, wie oft dieser Poller überprüft und aktualisiert wird.

en	Remote Database Connection
de	Remote-Datenbankverbindung

en	The hostname for the remote database server.
de	Der Hostname für den entfernten Datenbankserver.

en	Remote Database Name
de	Name der entfernten Datenbank

en	The name of the remote database.
de	Der Name der entfernten Datenbank.

en	Remote Database User
de	Benutzer der entfernten Datenbank

en	The user name to use to connect to the remote database.
de	Der Benutzername, der für die Verbindung zur Remote-Datenbank verwendet werden soll.

en	Remote Database Password
de	Passwort für die Remote-Datenbank

en	The user password to use to connect to the remote database.
de	Das Benutzerpasswort, das für die Verbindung zur Remote-Datenbank verwendet werden soll.

en	Remote Database Port
de	Remote-Datenbank-Port

en	The TCP port to use to connect to the remote database.
de	Der TCP-Port, der für die Verbindung zur Remote-Datenbank verwendet werden soll.

en	Remote Database Retries
de	Benutzer der entfernten Datenbank

en	The number of times to attempt to retry to connect to the remote database.
de	Der Benutzername, der für die Verbindung zur Remote-Datenbank verwendet werden soll.

en	Remote Database SSL
de	Remote-Datenbank SSL

en	If the remote database uses SSL to connect, check the checkbox below.
de	Wenn die Remote-Datenbank eine SSL-Verbindung verwendet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen unten.

en	Remote Database SSL Key
de	Remote-Datenbank SSL-Schlüssel

en	The file holding the SSL Key to use to connect to the remote database.
de	Die Datei mit dem SSL-Schlüssel, mit dem die Verbindung zur Remote-Datenbank hergestellt werden soll.

en	Remote Database SSL Certificate
de	Remote-Datenbank SSL-Zertifikat

en	The file holding the SSL Certificate to use to connect to the remote database.
de	Die Datei mit dem SSL-Zertifikat, das für die Verbindung zur Remote-Datenbank verwendet werden soll.

en	Remote Database SSL Authority
de	Remote-Datenbank SSL-Autorität

en	The file holding the SSL Certificate Authority to use to connect to the remote database. This is an optional parameter that can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
de	Die Datei mit der SSL-Zertifizierungsstelle, mit der eine Verbindung zur entfernten Datenbank hergestellt werden soll. Dies ist ein optionaler Parameter, der vom Datenbankanbieter benötigt werden kann, wenn er SSL mit der Option --ssl-mode = VERIFY_CA gestartet hat.

en	Remote Database SSL Authorities directory
de	Remote-Datenbank SSL-Autorität

en	The file path to the directory that contains the trusted SSL Certificate Authority certificates. This is an optional parameter that can used instead of giving the path to an individual Certificate Authority file. This parameter can be required by the database provider if they have started SSL using the --ssl-mode=VERIFY_CA option.
de	Die Datei mit der SSL-Zertifizierungsstelle, mit der eine Verbindung zur entfernten Datenbank hergestellt werden soll. Dies ist ein optionaler Parameter, der vom Datenbankanbieter benötigt werden kann, wenn er SSL mit der Option --ssl-mode = VERIFY_CA gestartet hat.

en	Provides a way to disable verification of the server's SSL certificate Common Name against the server's hostname when connecting. This verification is enabled by default.

en	You have already used this hostname '%s'. Please enter a non-duplicate hostname.
de	Sie haben diesen Hostnamen '%s' bereits verwendet. Bitte geben Sie einen nicht doppelten Hostnamen ein.

en	You have already used this database hostname '%s'. Please enter a non-duplicate database hostname.
de	Sie haben diesen Datenbank-Hostnamen '%s' bereits verwendet. Bitte geben Sie einen nicht doppelten Datenbank-Hostnamen ein.

en	Data Collector Statistics cleared.
de	Datenquellen-Statistik

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collector.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Delete the following Data Collectors.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu aktivieren.

en	Delete Data Collector
de	Datensammler löschen

en	Delete Data Collectors
de	Datensammler löschen

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collector.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable the following Data Collectors.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu deaktivieren.

en	Disable Data Collector
de	Datensammler deaktivieren

en	Disable Data Collectors
de	Datensammler deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collector.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable the following Data Collectors.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu aktivieren.

en	Enable Data Collector
de	Datensammler aktivieren

en	Enable Data Collectors
de	Datensammler aktivieren

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collector for Offline Operation.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den entfernten Datensammler für den Offline-Betrieb zu synchronisieren.

en	Click 'Continue' to Synchronize the Remote Data Collectors for Offline Operation.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den entfernten Datensammler für den Offline-Betrieb zu synchronisieren.

en	Resync Data Collector
de	Neuer Datensammler

en	Resync Data Collectors
de	Datenkollektoren

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for the following Data Collector.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Clear Statistics for following Data Collectors.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Datensammler zu aktivieren.

en	Site [edit: %s]
de	Website (bearbeiten: %s)

en	Site [new]
de	Seite[neu]

en	Remote Data Collectors must be able to communicate to the Main Data Collector, and vice versa. Use this button to verify that the Main Data Collector can communicate to this Remote Data Collector.
de	Remote Data Collectors müssen in der Lage sein, mit dem Main Data Collector zu kommunizieren und umgekehrt. Benutzen Sie diese Schaltfläche, um zu überprüfen, ob der Hauptdatensammler mit diesem entfernten Datensammler kommunizieren kann.

en	Test Database Connection
de	Datenbankverbindung testen

en	Collector Name
de	Name des Sammlers

en	The Name of this Data Collector.
de	Der Name dieses Datensammlers.

en	The unique id associated with this Data Collector.
de	Die eindeutige ID, die diesem Datensammler zugeordnet ist.

en	The Hostname where the Data Collector is running.
de	Der Hostname, auf dem der Datensammler läuft.

en	The Status of this Data Collector.
de	Der Status dieses Datensammlers.

en	Proc/Threads

en	The Number of Poller Processes and Threads for this Data Collector.
de	Die Anzahl der Pollerprozesse und Threads für diesen Datensammler.

en	The last data collection time for this Data Collector.
de	Die letzte Datenerfassungszeit für diesen Datensammler.

en	Avg/Max

en	The Average and Maximum Collector timings for this Data Collector.
de	Die durchschnittlichen und maximalen Kollektorzeiten für diesen Datensammler.

en	The number of Devices associated with this Data Collector.
de	Die Anzahl der Geräte, die diesem Datensammler zugeordnet sind.

en	SNMP Gets
de	SNMP erhält

en	The number of SNMP gets associated with this Collector.
de	Die Anzahl der SNMPs wird diesem Collector zugeordnet.

en	The number of script calls associated with this Data Collector.
de	Die Anzahl der Skriptaufrufe, die mit diesem Datensammler verbunden sind.

en	The number of script server calls associated with this Data Collector.
de	Die Anzahl der mit diesem Datensammler verbundenen Skriptserveraufrufe.

en	Last Finished
de	Letzter Abschluss

en	The last time this Data Collector completed.
de	Das letzte Mal, als dieser Datensammler abgeschlossen wurde.

en	The last time this Data Collector checked in with the main Cacti site.
de	Das letzte Mal, als sich dieser Datensammler bei der Hauptseite von Cacti eincheckte.

en	The last time this Data Collector was full synced with main Cacti site.
de	Das letzte Mal, als dieser Datensammler vollständig mit der Hauptseite von Cacti synchronisiert wurde.

en	No Data Collectors Found
de	Keine Datensammler gefunden

en	RRD check
de	Laufprüfung

en	RRD check is disabled, please enable in Configuration -> Settings -> Data

en	RRDcheck Problems
de	Keine Gerätevorlagen gefunden

en	Host Description
de	Beschreibung

en	Local Data ID
de	Gültige Daten

en	Message

en	No RRDcheck Problems Found
de	Keine Gerätevorlagen gefunden

en	Age
de	Aug

en	%d hours
de	%d Stunden

en	%d day

en	%d days
de	Tage

en	Messages

en	Purge
de	Löschen

en	RRD Files
de	RRD-Dateien

en	RRD File Name
de	RRD Dateiname

en	DS Name

en	DS ID
de	DS-ID

en	Size [KB]
de	Größe [KB]

en	No unused RRD Files
de	Keine unbenutzten RRD-Dateien

en	Total Size [MB]:
de	Gesamtgröße[MB]:

en	Last Scan:
de	Letzter Scan:

en	Time Since Update
de	Zeit seit der Aktualisierung

en	RRDfiles
de	RRD-Dateien

en	Delete All Unknown RRDfiles
de	Alle unbekannten RRD-Dateien löschen

en	Archive All
de	Alle archivieren

en	Archive All Unknown RRDfiles
de	Alle unbekannten RRD-Dateien archivieren

en	NOTE: Path Settings on this Tab are only saved locally!
de	HINWEIS: Die Pfadeinstellungen auf dieser Registerkarte werden nur lokal gespeichert!

en	Cacti Settings (%s)%s
de	Kakteen-Einstellungen (%s)

en	Changing Permission Model Warning

en	Changing Permission Model will alter a users effective Graph permissions.

en	After you change the Graph Permission Model you should audit your Users and User Groups Effective Graph permission to ensure that you still have adequate control of your Graphs. NOTE: If you want to restrict all Graphs at the Device or Graph Template Graph Permission Model, the default Graph Policy should be set to 'Deny'.

en	Poller Interval must be less than Cron Interval
de	Poller-Intervall muss kleiner als Cron-Intervall sein.

en	Select Plugin(s)
de	Plugin(s) auswählen

en	Plugins Selected
de	Ausgewählte Plugins

en	Files Selected
de	Ausgewählte Dateien

en	Select Template(s)
de	Vorlage(n) auswählen

en	All Templates Selected
de	Alle Vorlagen ausgewählt

en	Test Email Results
de	E-Mail-Testergebnisse testen

en	Disable Site
de	Zielsystem deaktivieren

en	Check this box to disable all checks for hosts in this site.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Prüfungen für diesen Host zu deaktivieren.

en	Geolocation Information
de	Geolokalisierungsinformationen

en	The default Map Zoom for this Site. Values can be from 0 to 23. Note that some regions of the planet have a max Zoom of 15.
de	Der Standard-Kartenzoom für diese Seite. Die Werte können zwischen 0 und 23 liegen. Beachten Sie, dass einige Regionen des Planeten einen maximalen Zoom von 15 haben.

en	0 - 23

en	Template Site was not found! Unable to duplicate.
de	Template Site wurde nicht gefunden! Duplizieren nicht möglich.

en	Click 'Continue' to Delete the following Site.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Sites.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Delete Site
de	Lösche Lokation

en	Delete Sites
de	Lösche Lokation

en	Click 'Continue' to Duplicate the following Site.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following Sites.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate Site
de	Website duplizieren

en	Duplicate Sites
de	Website duplizieren

en	Click 'Continue' to Enable the following Site.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Seite(n) zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following Sites.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Seite(n) zu aktivieren.

en	Enable Site
de	Regel aktivieren

en	Enable Sites
de	Verfügbare Standorte

en	Click 'Continue' to Disable the following Site.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Disable following Sites.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Seite(n) zu deaktivieren.

en	Disable Sites
de	Verfügbare Standorte

en	Monitoring State
de	Unkontrolliert

en	The state of this Site.
de	Der Name des Standortes.

en	FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid
de	FATAL: Spike Kill Methode '%s' ist ungültig.

en	FATAL: Spike Kill Not Allowed
de	FATAL: Spike Kill nicht erlaubt

en	Database Status
de	Datenbank

en	Database Permissions
de	Benutzerrechte

en	Technical Support [%s]
de	Technischer Support[%s]

en	NET-SNMP Not Installed or its paths are not set. Please install if you wish to monitor SNMP enabled devices.
de	NET-SNMP Nicht installiert oder seine Pfade sind nicht festgelegt. Bitte installieren Sie, wenn Sie SNMP-fähige Geräte überwachen möchten.

en	ERROR: Installed RRDtool version does not exceed configured version.<br>Please visit the %s and select the correct RRDtool Utility Version.
de	FEHLER: Die installierte RRDtool-Version überschreitet nicht die konfigurierte Version.<br>Bitte besuchen Sie die %s und wählen Sie die richtige RRDtool Utility-Version aus.

en	ERROR: RRDtool 1.2.x+ does not support the GIF images format, but %d" graph(s) and/or templates have GIF set as the image format.
de	FEHLER: RRDtool 1.2.x+ unterstützt nicht das GIF-Bildformat, aber %d" Graph(en) und/oder Vorlagen haben GIF als Bildformat eingestellt.

en	NET-SNMP Version
de	NET-SNMP-Version

en	Different version of Cacti and Spine!
de	Verschiedene Versionen von Kakteen und Wirbelsäule!

en	Action[%s]
de	Handlung[%s]

en	Procs:
de	1 Prozess

en	Threads:
de	Threads

en	Main Server: Current: %s, Min Required: %s
de	Aktuell: %s, Mindestanforderung: %s

en	Local Server: Current: %s, Min Required: %s
de	Aktuell: %s, Mindestanforderung: %s

en	Minimum Connections:
de	Verbindung prüfen

en	Assumes 100 spare connections for Web page users and other various connections.
de	Nimmt 100 Ersatzverbindungen für Webseitenbenutzer und andere verschiedene Verbindungen an.

en	The minimum required can vary greatly if there is heavy user Graph viewing activity.
de	Die erforderliche Mindestanzahl kann stark variieren, wenn die Benutzeraktivität für das Anzeigen von Grafiken stark ist.

en	Each browser tab can use upto 10 connections depending on the browser.
de	Jeder Browser-Tab kann je nach Browser bis zu 10 Verbindungen verwenden.

en	%0.2f GB

en	MySQL/MariaDB Memory Statistics (Source: MySQL Tuner)

en	Max Total Memory Possible
de	Maximal zulässige Speicherbelegung:

en	Reduce MySQL/MariaDB Memory to less than 80% of System Memory. Preserve additional Cache Memory for RRDfiles if the Database is on the same system as the RRDfiles. See Core and Client Totals below for explanation of calculation method.

en	Max Core Memory Possible
de	Maximal zulässige Speicherbelegung:

en	Reduce Total Core Memory

en	Calculation Formula

en	Max Connection Memory Possible

en	Reduce Total Client Memory

en	PHP Version 5.5.0+ is recommended due to strong password hashing support.
de	PHP Version 5.5.0.0+ wird aufgrund der starken Unterstützung für die Passwort-Hashing-Funktion empfohlen.

en	Installed. Note: If you are planning on using SNMPv3, you must remove php-snmp and use the Net-SNMP toolset.
de	Eingerichtet. Hinweis: Wenn Sie SNMPv3 verwenden möchten, müssen Sie php-snmp entfernen und das Net-SNMP-Toolset verwenden.

en	You've set memory limit to 'unlimited'.
de	Du hast das Speicherlimit auf "unbegrenzt" gesetzt.

en	It is highly suggested that you alter you php.ini memory_limit to %s or higher.
de	Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre php.ini memory_limit auf %s oder höher ändern.

en	This suggested memory value is calculated based on the number of data source present and is only to be used as a suggestion, actual values may vary system to system based on requirements.
de	Dieser Vorschlagswert für den Speicher wird basierend auf der Anzahl der vorhandenen Datenquellen berechnet und ist nur als Vorschlag zu verwenden, die Istwerte können von System zu System je nach Anforderung variieren.

en	Permission Name
de	Berechtigungen

en	MySQL Table Information - Sizes in KBytes
de	MySQL Tabelleninformationen - Größen in KByte

en	Avg Row Length
de	Durchschnittliche Zeilenlänge

en	Worst 20 polling time hosts
de	Abfragezeit

en	Avg Polling Time
de	Abfragezeit

en	Actual polling time
de	Abfragezeit

en	No host found
de	Keine %s gefunden

en	Worst 20 failed/total polls ratio

en	Failed/Total polls

en	WARNING: Export Errors Encountered. Refresh Browser Window for Details!
de	WARNUNG: Exportfehler aufgetreten. Browserfenster für Details aktualisieren!

en	Select the Template type that you wish to export from Cacti.
de	Wählen Sie den Vorlagentyp aus, den Sie aus Kakteen exportieren möchten.

en	Device Template to Export
de	Gerätevorlage für den Export

en	Choose the Template to export to XML.
de	Wählen Sie die Vorlage für den Export nach XML.

en	Available Templates [%s]
de	Verfügbare Vorlagen[%s]

en	The Template Import Succeeded.

en	Error in Template
de	Vorlage exportieren

en	See the cacti.log for more information, and review the XML file for proper syntax. The error details are shown below.<br><br><b>Errors:</b><br>%s

en	The Template XML file "%s" validation failed

en	Import Files [ If Files are missing, locate and install before using ]

en	File Name
de	Feldname

en	Not Readable
de	Schreibbar

en	Import Templates [ None selected imports all, Check to import selectively ]

en	Dependencies
de	Abhängigkeiten einbeziehen

en	Damaged
de	Datenquelle, Grafik

en	Met: %d

en	Unmet: %d

en	Some CDEF Items will not import due to an export error! Contact Template provider for an updated export.

en	Failed to access temporary folder, import functionality is disabled
de	Der Zugriff auf den temporären Ordner ist fehlgeschlagen, die Importfunktionalität ist deaktiviert.

en	Un-Publish
de	Nicht veröffentlichen

en	Un-Lock
de	Gesperrt

en	Click 'Continue' to Delete the following Tree.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Trees.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Delete Tree
de	Baum löschen

en	Delete Trees
de	Baum löschen

en	Click 'Continue' to Publish the following Tree.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu veröffentlichen.

en	Click 'Continue' to Publish following Trees.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu veröffentlichen.

en	Publish Tree
de	Baum veröffentlichen

en	Publish Trees
de	Baum veröffentlichen

en	Click 'Continue' to Un-Publish the following Tree.
de	Klicken Sie auf'Weiter', um die Veröffentlichung der folgenden Struktur aufzuheben.

en	Click 'Continue' to Un-Publish following Trees.
de	Klicken Sie auf'Weiter', um die Veröffentlichung der folgenden Struktur aufzuheben.

en	Un-Publish Tree
de	Baum nicht veröffentlichen

en	Un-Publish Trees
de	Baum nicht veröffentlichen

en	Click 'Continue' to Un-Lock the following Tree.
de	Klicken Sie auf'Weiter', um die Veröffentlichung der folgenden Struktur aufzuheben.

en	Click 'Continue' to Un-Lock following Trees.
de	Klicken Sie auf'Weiter', um die Veröffentlichung der folgenden Struktur aufzuheben.

en	Un-Lock Tree
de	Baum nicht veröffentlichen

en	Un-Lock Trees
de	Baum nicht veröffentlichen

en	Trees [edit: %s]
de	Bäume[bearbeiten: %s]

en	Trees [new]
de	Bäume[neu]

en	To Edit this tree, you must first lock it by pressing the Edit Tree button.
de	Um diesen Baum zu bearbeiten, müssen Sie ihn zunächst durch Drücken der Schaltfläche Baum bearbeiten sperren.

en	Add Root Branch
de	Wurzelzweig hinzufügen

en	Finish Editing Tree
de	Bearbeitungsbaum beenden

en	This tree has been locked for Editing on %1$s by %2$s.
de	Dieser Baum wurde für die Bearbeitung von %1$s durch %2$s gesperrt.

en	To edit the tree, you must first unlock it and then lock it as yourself
de	Um den Baum zu bearbeiten, müssen Sie ihn zuerst entsperren und dann wie Sie selbst sperren.

en	Available Sites
de	Verfügbare Standorte

en	Available Devices
de	Verfügbare Geräte

en	Available Graphs
de	Verfügbare Grafiken

en	New Node
de	Neuer Knoten

en	Branch Sorting
de	Branchensortierung

en	Sort Trees Ascending
de	Bäume aufsteigend sortieren

en	Sort Trees Descending
de	Bäume absteigend sortieren

en	Tree Name
de	Baumname

en	The name by which this Tree will be referred to as.
de	Der Name, unter dem dieser Baum bezeichnet wird.

en	The internal database ID for this Tree. Useful when performing automation or debugging.
de	Die interne Datenbank-ID für diesen Baum. Nützlich bei der Automatisierung oder beim Debuggen.

en	Unpublished Trees cannot be viewed from the Graph tab
de	Nicht veröffentlichte Bäume können nicht über die Registerkarte Grafik angezeigt werden.

en	A Tree must be locked in order to be edited.
de	Ein Baum muss gesperrt sein, um bearbeitet werden zu können.

en	The original author of this Tree.
de	Der ursprüngliche Autor dieses Baumes.

en	To change the order of the trees, first sort by this column, press the up or down arrows once they appear.
de	Um die Reihenfolge der Bäume zu ändern, sortiere zuerst nach dieser Spalte, drücke die Pfeile nach oben oder unten, sobald sie erscheinen.

en	The date that this Tree was last edited.
de	Das Datum, an dem dieser Baum zuletzt bearbeitet wurde.

en	Edited By
de	Zuletzt bearbeitet

en	The last user to have modified this Tree.
de	Der letzte Benutzer, der diesen Baum geändert hat.

en	The total number of Site Branches in this Tree.
de	Die Gesamtzahl der Standortzweige in diesem Baum.

en	The total number of Branches in this Tree.
de	Die Gesamtzahl der Zweige in diesem Baum.

en	The total number of individual Devices in this Tree.
de	Die Gesamtzahl der einzelnen Geräte in dieser Struktur.

en	The total number of individual Graphs in this Tree.
de	Die Gesamtzahl der einzelnen Diagramme in diesem Baum.

en	No Trees Found
de	Keine Bäume gefunden

en	You are not allowed to delete the current login account
de	Entschuldigung, dir ist es nicht erlaubt, dein Passwort zu verändern.

en	You are not allowed to disable the current login account
de	Entschuldigung, dir ist es nicht erlaubt, dein Passwort zu verändern.

en	Click 'Continue' to Delete the following User.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following Users.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Seite(n) zu löschen.

en	Delete User
de	Benutzer löschen

en	Delete Users
de	Benutzer löschen

en	Click 'Continue' to Copy the following User.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu veröffentlichen.

en	Click 'Continue' to Enable the following User.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following Users.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Seite(n) zu aktivieren.

en	Enable User
de	Benutzer aktivieren

en	Enable Users
de	Benutzer aktivieren

en	Click 'Continue' to Disable the following User.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following Users.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende(n) Seite(n) zu deaktivieren.

en	Disable User
de	Benutzer deaktivieren

en	Disable Users
de	Benutzer deaktivieren

en	Click 'Continue' to Overwrite the User settings with the selected Template User settings and permissions. The original User Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Einstellungen der Benutzer mit der ausgewählten Vorlage Benutzereinstellungen und Berechtigungen zu überschreiben. Der Status des ursprünglichen Benutzers Vollständiger Name, Passwort, Realm und Aktivieren bleibt erhalten, alle anderen Felder werden vom Vorlagenbenutzer überschrieben.

en	Click 'Continue' to Overwrite the Users settings with the selected Template User settings and permissions. The original Users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from the Template User.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Einstellungen der Benutzer mit der ausgewählten Vorlage Benutzereinstellungen und Berechtigungen zu überschreiben. Der Status des ursprünglichen Benutzers Vollständiger Name, Passwort, Realm und Aktivieren bleibt erhalten, alle anderen Felder werden vom Vorlagenbenutzer überschrieben.

en	Replace User Settings for User
de	Benutzer-Einstellungen zurücksetzen

en	Replace User Settings for Users
de	Benutzer-Einstellungen zurücksetzen

en	Note: System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph
de	Hinweis:Hinweis: Die Systemgrafikrichtlinie ist'Permissiv', d.h. der Benutzer muss Zugriff auf mindestens eine der Grafik-, Geräte- oder Grafikvorlagen haben, um Zugriff auf die Grafik zu erhalten.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph
de	<Hinweis:</b> Die Systemgrafikrichtlinie ist restriktiv, d.h. der Benutzer muss entweder Zugang zum Graphen oder zum Gerät und zur Grafikvorlage haben, um Zugang zum Graphen zu erhalten.

en	<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Device' meaning the User must have access to the Graph or Device to gain access to the Graph
de	<Hinweis:</b> Die Systemgrafikrichtlinie ist restriktiv, d.h. der Benutzer muss entweder Zugang zum Graphen oder zum Gerät und zur Grafikvorlage haben, um Zugang zum Graphen zu erhalten.

en	Note: System Graph Policy is 'Graph Template' meaning the User must have access to the Graph or Graph Template to gain access to the Graph
de	Hinweis:Hinweis: Die Systemgrafikrichtlinie ist'Permissiv', d.h. der Benutzer muss Zugriff auf mindestens eine der Grafik-, Geräte- oder Grafikvorlagen haben, um Zugriff auf die Grafik zu erhalten.

en	Effective Policy
de	Effektive Politik

en	Non Member
de	Nicht-Mitglied

en	Default Device Policy
de	Standard-Geräterichtlinie

en	No Matching Devices Found
de	Keine passenden Geräte gefunden

en	Default Graph Template Policy
de	Standard Regelwerk "Diagramm Vorlage" für diesen Benutzer

en	Total Graphs
de	Gesamtgrafiken

en	No Matching Graph Templates Found
de	Keine passenden Grafikvorlagen gefunden

en	Default Tree Policy
de	Standard-Baumrichtlinie

en	No Matching Trees Found
de	Keine passenden Bäume gefunden

en	External Link Permissions
de	Berechtigungen für externe Links

en	Plugin Permissions
de	Plugin-Berechtigungen

en	Legacy Permissions
de	Benutzerrechte

en	User Settings %s
de	Benutzereinstellungen %s

en	Graph Perms
de	Grafik Perms

en	Device Perms
de	Geräte-Perms

en	Template Perms

en	Tree Perms
de	Baumsperren

en	LDAP/AD
de	LDAP

en	Graph Policy
de	Grafikrichtlinien

en	Device Policy
de	Geräte-Richtlinie

en	Template Policy
de	Vorlagenrichtlinie

en	Graph Permissions %s
de	Graphenberechtigungen %s

en	Group Membership %s
de	Gruppenzugehörigkeit %s

en	Devices Permission %s
de	Geräteberechtigung %s

en	Only Show Exceptions
de	Ausnahmen Anzeigen

en	Template Permission %s
de	Template-Berechtigung %s

en	Tree Permission %s
de	Baumberechtigung %s

en	Click 'Continue' to Delete the following User Domain.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following User Domains.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu löschen.

en	Delete User Domain
de	Benutzerdomäne löschen

en	Delete User Domains
de	Benutzerdomäne löschen

en	Click 'Continue' to Disable the following User Domain.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following User Domains.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu deaktivieren.

en	Disable User Domain
de	Benutzerdomäne deaktivieren

en	Disable User Domains
de	Benutzerdomäne deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following User Domain.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following User Domains.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zu aktivieren.

en	Enable User Domain
de	Aktivierte Benutzerdomäne

en	Enable User Domains
de	Aktivierte Benutzerdomäne

en	Click 'Continue' to make the following the following User Domain the default one.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzerdomäne zur Standarddomäne zu machen.

en	Make Selected Domain Default
de	Ausgewählte Domain als Standard festlegen

en	User Domain [edit: %s]
de	Benutzerdomäne [bearbeiten: %s]

en	User Domain [new]
de	Benutzerdomäne[neu]

en	Enter a meaningful name for this domain. This will be the name that appears in the Login Realm during login.
de	Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für diese Domäne ein. Dies ist der Name, der während der Anmeldung im Login-Bereich erscheint.

en	Domains Type
de	Domänentyp

en	Choose what type of domain this is.
de	Wählen Sie, um welche Art von Domäne es sich handelt.

en	The name of the user that Cacti will use as a template for new user accounts.
de	Der Name des Benutzers, den Cacti als Vorlage für neue Benutzerkonten verwenden wird.

en	If this checkbox is checked, users will be able to login using this domain.
de	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können sich Benutzer über diese Domäne anmelden.

en	Server(s)
de	Server

en	A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user.
de	Eine durch Leerzeichen getrennte Liste von DNS-Hostnamen oder IP-Adressen für gültige LDAP-Server. Cacti versucht, die LDAP-Server von links nach rechts zu verwenden, um einen Benutzer zu authentifizieren.

en	TCP/UDP port for Non SSL communications.
de	TCP/UDP-Port für Nicht-SSL-Kommunikation.

en	TCP/UDP port for SSL communications.
de	TCP/UDP-Port für SSL-Kommunikation.

en	Protocol Version that the server supports.
de	Protokollversion, die der Server unterstützt.

en	Encryption that the server supports. TLS is only supported by Protocol Version 3.
de	Verschlüsselung, die der Server unterstützt. TLS wird nur von der Protokollversion 3 unterstützt.

en	Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches.
de	Aktivieren oder Deaktivieren von LDAP-Verweisen. Wenn deaktiviert, kann dies die Geschwindigkeit der Suche erhöhen.

en	Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the users Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the users Distinguished Name (DN).
de	Modus, bei dem cacti versucht, sich gegen den LDAP-Server zu authentifizieren.<blockquote><i>No Searching</i> - Es erfolgt keine Suche nach dem Distinguished Name (DN), versuchen Sie einfach, sich mit dem angegebenen Distinguished Name (DN)-Format zu verbinden.<br><br><br><i> Anonyme Suche</i> - Versucht, nach Benutzernamen im LDAP-Verzeichnis über anonyme Bindung zu suchen, um die Benutzer Distinguished Name (DN) zu finden.<br><br><br><i>Spezifische Suche</i> - Versucht, nach Benutzernamen im LDAP-Verzeichnis über Specific Distinguished Name (DN) und spezifisches Passwort für die Bindung zu suchen, um die Benutzer Distinguished Name (DN) zu finden.

en	The "Distinguished Name" syntax, applicable for both OpenLDAP and Windows AD configurations, offers flexibility in defining user identity. For OpenLDAP, the format follows this structure: "uid=<username>,ou=people,dc=domain,dc=local". Windows AD provides an alternative syntax: "<username>@win2kdomain.local", commonly known as "userPrincipalName (UPN)". In this context, "<username>" represents the specific username provided during the login prompt. This is particularly pertinent when operating in "No Searching" mode, or "Require Group Membership" enabled.

en	Require Group Membership
de	Gruppenzugehörigkeit erforderlich

en	Require user to be member of group to authenticate. Group settings must be set for this to work, enabling without proper group settings will cause authentication failure.
de	Benutzer muss Mitglied der Gruppe sein, um sich zu authentifizieren. Damit dies funktioniert, müssen Gruppeneinstellungen festgelegt werden, die Aktivierung ohne entsprechende Gruppeneinstellungen führt zu einem Authentifizierungsfehler.

en	Group Distinguished Name (DN)
de	Gruppe Distinguished Name (DN)

en	Distinguished Name of the group that user must have membership.
de	Distinguished Name der Gruppe, zu der der Benutzer eine Mitgliedschaft haben muss.

en	This refers to the specific attribute within the LDAP directory that holds the usernames of group members. It is crucial to ensure that the attribute value aligns with the configuration specified in the "Distinguished Name" or that the actual attribute value is searchable using the settings outlined in the "Distinguished Name".

en	Defines if users use full Distinguished Name or just Username in the defined Group Member Attribute.
de	Definiert, ob Benutzer den vollständigen Distinguished Name oder nur den Benutzernamen im definierten Group Member Attribute verwenden.

en	Search base for searching the LDAP directory, such as "dc=win2kdomain,dc=local" or "ou=people,dc=domain,dc=local".
de	Suchbasis für die Suche im LDAP-Verzeichnis, wie z.B. "dc=win2kdomain,dc=local" oder "ou=people,dc=domain,dc=local".

en	Search filter to use to locate the user in the LDAP directory, such as for windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*))"</i> or for OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt))"</i>. "&lt;username&gt" is replaced with the username that was supplied at the login prompt.
de	Suchfilter, mit dem der Benutzer im LDAP-Verzeichnis gefunden werden kann, z. B. für Windows: <i>"(&amp;(objectclass=user)(objectcategory=user)(userPrincipalName=&lt;username&gt;*)))"</i> oder für OpenLDAP: <i>"(&(objectClass=account)(uid=&lt;username&gt)))"</i>. "&lt;username&gt" wird durch den Benutzernamen ersetzt, der bei der Anmeldeaufforderung angegeben wurde.

en	Search Distinguished Name (DN)
de	Suche nach unterscheidungskräftigem Namen (DN)

en	LDAP CN Settings
de	LDAP CN Einstellungen

en	Field that will replace the Full Name when creating a new user, taken from LDAP. (on windows: displayname)
de	Feld, das den vollständigen Namen beim Anlegen eines neuen Benutzers aus LDAP ersetzt. (bei Fenstern: Displayname)

en	Field that will replace the email taken from LDAP. (on windows: mail)
de	Feld, das die aus LDAP stammende E-Mail ersetzt. (unter Windows: mail)

en	Domain Properties
de	Domänen-Eigenschaften

en	Domain Type
de	Domain-Typ

en	Effective User
de	Effektiver Benutzer

en	CN FullName
de	CN Vollständiger Name

en	CN eMail

en	No User Domains Found
de	Keine Benutzerdomänen gefunden

en	Defer to the Users Setting
de	Auf die Benutzereinstellung zurückgreifen

en	Show the Page that the User pointed their browser to
de	Zeigt die Seite, auf die der Benutzer seinen Browser gezeigt hat.

en	Show the Console
de	Anzeigen der Konsole

en	Show the default Graph Screen
de	Zeigt den Standard-Grafikbildschirm an.

en	The name of this Group.
de	Der Name dieser Gruppe.

en	A more descriptive name for this group, that can include spaces or special characters.
de	Ein beschreibender Name für diese Gruppe, der Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten kann.

en	General Group Options
de	Allgemeine Gruppenoptionen

en	Set any user account-specific options here.
de	Legen Sie hier alle benutzerkontenspezifischen Optionen fest.

en	Allow Users of this Group to keep custom User Settings
de	Benutzern dieser Gruppe erlauben, benutzerdefinierte Benutzereinstellungen beizubehalten.

en	Tree Rights
de	Baumrechte

en	Should Users of this Group have access to the Tree?
de	Sollen Benutzer dieser Gruppe Zugriff auf den Baum haben?

en	Graph List Rights
de	Graphenlistenrechte

en	Should Users of this Group have access to the Graph List?
de	Sollen Benutzer dieser Gruppe Zugriff auf die Grafikliste haben?

en	Graph Preview Rights
de	Diagramm-Vorschubrechte

en	Should Users of this Group have access to the Graph Preview?
de	Sollen Benutzer dieser Gruppe Zugriff auf die Grafikvorschau haben?

en	What to do when a User from this User Group logs in.
de	Was tun, wenn sich ein Benutzer aus dieser Benutzergruppe anmeldet?

en	Click 'Continue' to Delete the following User Group.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu löschen

en	Click 'Continue' to Delete following User Groups.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu aktivieren.

en	Delete User Group
de	Benutzergruppe löschen

en	Delete User Groups
de	Benutzergruppe löschen

en	Click 'Continue' to Copy the following User Group.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Copy following User Groups.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu aktivieren.

en	Copy User Group
de	Benutzergruppe kopieren

en	Copy User Groups
de	Benutzergruppe kopieren

en	Click 'Continue' to Enable the following User Group.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu aktivieren.

en	Click 'Continue' to Enable following User Groups.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu aktivieren.

en	Enable User Group
de	Benutzergruppe aktivieren

en	Enable User Groups
de	Benutzergruppe aktivieren

en	Click 'Continue' to Disable the following User Group.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu deaktivieren.

en	Click 'Continue' to Disable following User Groups.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgende Benutzergruppe zu deaktivieren.

en	Disable User Group
de	Benutzergruppe deaktivieren

en	Disable User Groups
de	Benutzergruppe deaktivieren

en	No Matching Group Members Found
de	Keine passenden Gruppenmitglieder gefunden

en	Default Graph Policy for this User Group
de	Standard-Grafikrichtlinie für diese Benutzergruppe

en	Default Graph Template Policy for this User Group
de	Standard-Grafikvorlagenrichtlinie für diese Benutzergruppe

en	Default Tree Policy for this User Group
de	Standard-Baumrichtlinie für diese Benutzergruppe

en	User Group Management [edit: %s]
de	Benutzergruppenverwaltung[Bearbeiten: %s]

en	User Group Management [new]
de	Benutzergruppenverwaltung[neu]

en	User Group Management
de	Benutzergruppenverwaltung

en	No User Groups Found
de	Keine passenden Nutzergruppen gefunden

en	User Log Purged.
de	Benutzersprache

en	Success - Password
de	Erfolg - Pswd

en	Success - Token
de	Erfolg - Token

en	Success - Password Change
de	*** Erzwinge Kennwortwechsel ***

en	Click 'Continue' to purge the User Log.<br><br><br>Note: If logging is set to both Cacti and Syslog, the log information will remain in Syslog.
de	Klicken Sie auf'Weiter', um die Protokolldatei zu bereinigen.<br><br><br><br><br>Hinweis: Wenn die Protokollierung sowohl auf Kakteen als auch auf Syslog eingestellt ist, bleiben die Protokollinformationen in Syslog.

en	Data Source Statistics Purged.
de	Datenquellen-Statistik

en	Log [Total Lines: %d - Non-Matching Items Hidden]
de	Protokoll[Gesamtzeile: %d - Nicht übereinstimmende Elemente ausgeblendet].

en	Log [Total Lines: %d - All Items Shown]
de	Protokoll[Gesamtzeile: %d - Alle angezeigten Artikel]

en	Clear Cacti Log
de	Löschen des Kakteenprotokolls

en	Cacti Log Cleared
de	Kakteenprotokoll gelöscht

en	Error: Unable to clear log, no write permissions.
de	Fehler: Das Protokoll kann nicht gelöscht werden, es gibt keine Schreibrechte.

en	Error: Unable to clear log, file does not exist.
de	Fehler: Das Protokoll kann nicht gelöscht werden, die Datei existiert nicht.

en	Data Query Cache Items
de	Datenabfrage Cache-Elemente

en	Allow the search term to include the index column
de	Erlauben Sie dem Suchbegriff, die Indexspalte aufzunehmen.

en	Include Index
de	Include-Index

en	RRD:
de	RRD Datei Information

en	The Cacti Log stores statistic, error and other message depending on system settings. This information can be used to identify problems with the poller and application.
de	Das Kakteenprotokoll speichert je nach Systemeinstellung Statistiken, Fehler und andere Meldungen. Diese Informationen können verwendet werden, um Probleme mit dem Prüfer und der Anwendung zu identifizieren.

en	This is the data that is being passed to the poller each time it runs. This data is then in turn executed/interpreted and the results are fed into the RRDfiles for graphing or the database for display.
de	Dies sind die Daten, die bei jedem Durchlauf an den Poller weitergegeben werden. Diese Daten werden dann wiederum ausgeführt / interpretiert und die Ergebnisse werden in die RRD-Dateien zur grafischen Darstellung oder in die Datenbank zur Anzeige gebracht.

en	The Data Query Cache stores information gathered from Data Query input types. The values from these fields can be used in the text area of Graphs for Legends, Vertical Labels, and GPRINTS as well as in CDEF's.
de	Der Datenabfrage-Cache speichert Informationen, die aus Datenabfrage-Eingabetypen gesammelt wurden. Die Werte aus diesen Feldern können im Textbereich von Graphs for Legends, Vertical Labels und GPRINTS sowie in CDEF's verwendet werden.

en	The Poller Cache will be re-generated if you select this option. Use this option only in the event of a database crash if you are experiencing issues after the crash and have already run the database repair tools. Alternatively, if you are having problems with a specific Device, simply re-save that Device to rebuild its Poller Cache. There is also a command line interface equivalent to this command that is recommended for large systems.
de	Der Poller-Cache wird neu generiert, wenn Sie diese Option auswählen. Verwenden Sie diese Option nur im Falle eines Datenbankabsturzes, wenn Sie nach dem Absturz Probleme haben und die Datenbankreparaturwerkzeuge bereits ausgeführt haben. Alternativ, wenn Sie Probleme mit einem bestimmten Gerät haben, speichern Sie dieses Gerät einfach erneut, um seinen Poller-Cache neu aufzubauen. Es gibt auch eine Befehlszeilenschnittstelle, die diesem Befehl entspricht und für große Systeme empfohlen wird. HINWEIS: Auf großen Systemen kann die Ausführung dieses Befehls mehrere Minuten bis Stunden dauern und sollte daher nicht über die Benutzeroberfläche von Cacti ausgeführt werden. Du kannst einfach 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' in der Befehlszeile ausführen, um weitere Informationen zu erhalten.

en	NOTE: On large systems, this command may take several minutes to hours to complete and therefore should not be run from the Cacti UI. You can simply run 'php -q cli/rebuild_poller_cache.php --help' at the command line for more information.

en	Rebuild Resource Cache
de	Ressourcen-Cache neu aufbauen

en	When operating multiple Data Collectors in Cacti, Cacti will attempt to maintain state for key files on all Data Collectors. This includes all core, non-install related website and plugin files. When you force a Resource Cache rebuild, Cacti will clear the local Resource Cache, and then rebuild it at the next scheduled poller start. This will trigger all Remote Data Collectors to recheck their website and plugin files for consistency.
de	Wenn Sie mehrere Datensammler in Cacti betreiben, wird Cacti versuchen, den Status für Schlüsseldateien auf allen Datensammlern aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Core-Dateien, die sich nicht auf die Installation von Websites und Plugins beziehen. Wenn Sie einen Resource Cache Neuaufbau erzwingen, löscht Cacti den lokalen Resource Cache und baut ihn dann beim nächsten geplanten Poller-Start wieder auf. Dies veranlasst alle Remote Data Collectors, ihre Website und Plugin-Dateien erneut auf Konsistenz zu überprüfen.

en	Boost Utilities
de	Erhöhen Sie die Leistung von Versorgungsunternehmen

en	View Boost Status
de	Anzeigen des Boost-Status

en	This menu pick allows you to view various boost settings and statistics associated with the current running Boost configuration.
de	Mit dieser Menüauswahl können Sie verschiedene Boost-Einstellungen und Statistiken anzeigen, die mit der aktuell laufenden Boost-Konfiguration verknüpft sind.

en	Data Source Statistics Utilities
de	Datenquellen-Statistik

en	Purge Data Source Statistics
de	Datenquellen-Statistik

en	This menu pick will purge all existing Data Source Statistics from the Database. If Data Source Statistics is enabled, the Data Sources Statistics will start collection again on the next Data Collector pass.
de	Diese Menüauswahl löscht alle vorhandenen Datenquellenstatistiken aus der Datenbank. Wenn die Datenquellenstatistik aktiviert ist, beginnt die Datenquellenstatistik beim nächsten Datenkollektordurchlauf erneut mit der Erfassung.

en	SNMP Agent Utilities
de	SNMPAgent Dienstprogramme

en	This shows all objects being handled by the SNMP Agent.
de	Hier werden alle Objekte angezeigt, die vom SNMPAgent verarbeitet werden.

en	Rebuild SNMP Agent Cache
de	SNMPAgent Cache neu erstellen

en	The SNMP cache will be cleared and re-generated if you select this option. Note that it takes another poller run to restore the SNMP cache completely.
de	Der SNMP-Cache wird geleert und neu generiert, wenn Sie diese Option wählen. Beachten Sie, dass ein weiterer Poller-Lauf erforderlich ist, um den SNMP-Cache vollständig wiederherzustellen.

en	This menu pick allows you to view the latest events SNMP Agent has handled in relation to the registered notification receivers.
de	Mit dieser Menüoption können Sie die neuesten Ereignisse anzeigen, die SNMPAgent in Bezug auf die registrierten Benachrichtigungsempfänger behandelt hat.

en	Running Processes:
de	Laufende Prozesse

en	Total Poller Items:
de	Poller Speicherelemente

en	Remaining Data Sources:
de	Debuggen der Datenquelle

en	Queued Boost Records:
de	Ausstehende Boost Datensätze:

en	Approximate in Process:
de	Ungefähr in Bearbeitung:

en	Previous Runtime Statistics
de	Laufzeit-Statistiken

en	Last End Time:
de	Letzte Startzeit:

en	%0.2f percent of update frequency)
de	%0,2f Prozent der Aktualisierungsfrequenz)

en	Detailed Runtime Statistics
de	Laufzeit-Statistiken

en	Records: %s (ds rows), Time: %s (secs), GetRows: %s (secs), ResultsCycle: %s (secs), FileAndTemplate: %s (secs), LastUpdate: %s (secs), RRDUpdate: %s (secs), Delete: %s (secs)

en	Previous Runtime Timers:
de	Detaillierte Laufzeitwerte:

en	Process: %d
de	1 Prozess

en	Status: Running, Remaining: %s (dses), CurrentRuntime: %s (secs), PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Status: Idle, PrevRuntime: %s (secs), PrevProcessed: %10s (ds rows)

en	Concurrent Processes:
de	Gleichzeitige Prozesse

en	SNMP Agent Cache
de	SNMPAgent Cache

en	OIDs

en	SNMP Agent Notification Log
de	SNMPAgent Benachrichtigungsprotokoll

en	Severity Level: %s
de	Schweregrad: %s

en	Click 'Continue' to Delete the following VDEF.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden VDEF zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following VDEFs.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden VDEFs zu löschen.

en	Delete VDEF
de	VDEF löschen

en	Delete VDEFs
de	VDEF löschen

en	Click 'Continue' to Duplicate the following VDEF.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following VDEFs.
de	Klicken Sie auf "Fortfahren", um den folgenden Baum zu löschen.

en	Duplicate VDEF
de	VDEF duplizieren

en	Duplicate VDEFs
de	VDEF duplizieren

en	Click 'Continue' to delete the following VDEF's.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden VDEFs zu löschen.

en	VDEF Name: %s

en	Remove VDEF Item
de	VDEF-Element entfernen

en	VDEF Preview
de	VDEF-Vorschau

en	VDEF Items [edit: %s]
de	VDEF-Items [bearbeiten: %s]

en	VDEF Items [new]
de	VDEF-Artikel[neu]

en	VDEFs [edit: %s]
de	VDEFs [bearbeiten: %s]

en	VDEFs [new]
de	VDEFs[neu]

en	Delete VDEF Item
de	VDEF-Element löschen

en	VDEF Name

en	The name of this VDEF.
de	Ein hilfreicher Name für diese VDEF.

en	VDEFs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Graph or a Graph Template.
de	VDEFs, die in Gebrauch sind, können nicht gelöscht werden. Im Gebrauch ist definiert als die Referenz durch ein Diagramm oder eine Diagrammvorlage.

en	The number of Graphs using this VDEF.
de	Die Anzahl der Grafiken, die diesen VDEF verwenden.

en	The number of Graphs Templates using this VDEF.
de	Die Anzahl der Grafikvorlagen, die diesen VDEF verwenden.

en	No VDEFs
de	VDEFs